المحتويات

المقدمة

ما هي معرفات نظام SMNP لمنتجات Tandberg Codian؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتعلق هذا المقال ب Cisco TelePresence MCU 4203، Cisco TelePresence MCU MSE 8420، Cisco TelePresence IP VCR 2210، Cisco TelePresence VCR MSE 8220، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TeleIP presence منتجات GW 3510 و Cisco TelePresence MCU 4505 و Cisco TelePresence MSE 8000 و Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

س. ما هي معرفات نظام SMNP لمنتجات Tandberg Codian؟

أ. تختلف معرفات كائن النظام (OIDs) لمنتجات الترميز قليلا حسب نوع المنتج. إنها في الصيغة:

1.2.826.0.1.4616240.1.<معرف المنتج>.<رقم المنتج>.

معرفات المنتج هي:

- MCU: 1

- بروتوكول IP VCR: 2

- ISDN GW: 3

- IP GW: 4

على سبيل المثال:

سيكون ل MCU 4215 OID 1.2.826.0.1.4616240.1.4215

سيكون ل ISDN GW 3240 OID بقيمة 1.2.826.0.1.4616240.1.3.3240

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems