المحتويات

المقدمة

هل كوديان عضو في مخطط التوافق مع معيار WEEE؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتعلق هذا المقال ب Cisco TelePresence MCU 4203، Cisco TelePresence MCU MSE 8420، Cisco TelePresence IP VCR 2210، Cisco TelePresence VCR MSE 8220، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TeleIP presence منتجات GW 3510 و Cisco TelePresence MCU 4505 و Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 و Cisco TelePresence MSE 8000 و Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

س. هل كوديان عضو في مخطط التوافق مع معيار WEEE؟

ألف - كوديان عضو في مخطط الامتثال لنظام النفايات الكهربائية والإلكترونية (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) مع نظام REPIC. للتخلص من معدات كوديان في المملكة المتحدة، يرجى الاتصال ب REPIC ( www.repic.co.uk ). وأنشأ المكتب نظاما لجمع WEEE من غير الأسر المعيشية بالنيابة عن أعضاء النظام الذين لديهم التزامات غير منزلية فيما يتعلق بمنتجي WEEE بموجب لائحة WEEE لعام 2006.

توجد صفحة على موقع REPIC توضح ما الذي يجب على المستخدم النهائي عمله إذا كان لديه عنصر من WEEE يريد التخلص منه، ويعتبره من مسؤولية شركة Codian Ltd للتعامل معه. تبين الصفحة بعض الفحوص الاولية التي يجب ان تقوم بها قبل الاتصال ب‍ REPIC، رقم هاتف للاتصال والمعلومات التي تطلبها منك REPIC.

تعتبر شركة كوديان مسؤولة عن جميع قضايا WEEE في المملكة المتحدة فيما يتعلق بمنتجاتها، ولكن ليس في أي بلد آخر في أوروبا. خارج المملكة المتحدة، يرجى الاتصال مع موزعيك أو بائعي التجزئة لحل أي مشكلات تتعلق بشبكة WEEE.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems