المحتويات

المقدمة

ما الفرق بين SIF و CIF؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتعلق هذا المقال ب Cisco TelePresence MCU 4203، Cisco TelePresence MCU MSE 8420، Cisco TelePresence IP VCR 2210، Cisco TelePresence VCR MSE 8220، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TeleIP presence منتجات GW 3510 و Cisco TelePresence MCU 4505 و Cisco TelePresence MCU MSE 8510 و Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

س. ما هو الفرق بين سيف الإسلام و سيف الإسلام؟

ألف - CIF و SIF هما مختصران يصفان حلول الفيديو وقد أتوا إلى مؤتمرات الفيديو من صناعة البث.

يمثل CIF التنسيق المشترك للتبادل ويمثل دقة مقدارها 288 × 352. هذا هو القرار الذي تستخدمه أنظمة تلفزيون PAL (الأوروبية). والقرارات ذات الصلة هي QCIF (Quarter CIF) و 4 CIF وهما 144 x 176 و 576 x 704 على التوالي.

يمثل SIF تنسيق التبادل القياسي ويمثل دقة مقدارها 240 × 352. هذا هو القرار الذي أستخدمته أجهزة التلفزيون NTSC (اميركا الشمالية). والقرارات ذات الصلة هي QSIF (Quarter SIF) و 4 SIF وهما 120 x 176 و 480 x 704 على التوالي.

ويكون كل من CIF و SIF بمثابة دقة عرض كاملة (3:4)؛ ويشار أحيانا إلى القرار 288 x 512 باسم WCIF (WIDE CIF) ولكنه يعرف عموما باسم W288p.

تتوفر بعض نقاط النهاية مع مجموعة مختارة من كاميرات PAL أو NTSC: تعمل كاميرا PAL بسرعة 25 إطار في الثانية وكاميرا NTSC بسرعة 30 إطار في الثانية. نظرا لحجم الإطار الأكبر ل PAL (CIF) عبر NTSC (SIF)، يقوم كلا منهما بإنشاء نفس القدر من المعلومات.

في حالة إستخدام المستوى 2.1 من معيار H.264 دون تعديل، سيكون من الممكن إستخدام أربعة معايير SIF بمعدل 15 إطار في الثانية و 4 محركات أقراص CIF بمعدل 12.5 إطار في الثانية.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems