المحتويات

المقدمة

لماذا يعرض سجل الأحداث الموجود على MCU / ISDN GW للكوديان الخطأ "فشل في مسح ذاكرة التخزين المؤقت إلى ذاكرة الفلاش الخارجية المضغوطة"؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتصل هذه المقالة بمنتجات Cisco TelePresence MCU 4203 و Cisco TelePresence MCU MSE 8420 و Cisco TelePresence ISDN GW 3241 و Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321 و Cisco TelePresence MCU 4505 و Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

س. لماذا يعرض سجل الأحداث الموجود على MCU / ISDN GW للكوديان الخطأ "فشل في مسح ذاكرة التخزين المؤقت إلى ذاكرة الفلاش المدمج الخارجية"؟

أ. لقد قمت بتعيين الوحدة (منتج TelePresence) لتخزين CDRs (إستدعاء سجلات تفاصيل)، ولكن لم تقم بوضع بطاقة Compact Flash في فتحة فلاش خارجية مضغوطة ليتم تخزينها عليها. (لا تخزن وحدات الكوديان وحدات CDR داخليا، بل تخزن فقط ما يعادل قيمة الثواني الأخيرة).

- لإيقاف ظهور هذه الرسالة، انتقل إلى الأحداث > CDR Log وانقر فوق تعطيل.

- وبدلا من ذلك، إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بوحدات ذاكرة CDR، فقم بوضع بطاقة فلاش مضغوطة سعة 256 ميجابايت في المنفذ الخارجي وستبدأ الوحدة في إستخدامها. يمكنك إسترداد وحدات CDR من خلال واجهة الويب. انتقل إلى الأحداث > CDR Log وانتقل لأسفل للاطلاع على قائمة سجل تفاصيل المكالمة. يمكنك تنزيل القائمة من واجهة الويب ك XML. يمكنك أيضا تنزيل CDRs باستخدام FTP، على أي حال، لا يمكنك نسخ CDRs مباشرة من بطاقة Compact Flash (باستخدام قارئ بطاقات Compact Flash منفصل) لأنها مخزنة بتنسيق مخصص.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems