المحتويات

المقدمة

هل من الممكن نقل المستخدمين يدويا بين المجلدات الموجودة في "دليل التوفير" في TMS؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. هل من الممكن نقل المستخدمين يدويا بين المجلدات الموجودة في "دليل التوفير" في TMS؟

أ. لا، لا يمكن نقل المستخدمين يدويا بين المجلدات في دليل التوفير.

إذا كنت تقوم باستيراد مستخدمين من Active Drive إلى دليل الإمداد، فمن الممكن تصفية المستخدمين إلى المجلد المناسب باستخدام "تكوين المصدر الخارجي" على كل مجلد. راجع دليل نشر إمداد TANDBERG 12.5 (PDF) للحصول على مزيد من التفاصيل.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems