المحتويات

المقدمة

من خلال فهم أن وكيل TMS موجود في بيئة نسخ متعددة الأساسيات بعد النسخ المتماثل الأولي، ما عدد المرات التي يتم فيها نسخ عميل TMS المتماثل بين الشركاء المستنسخين؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. مع العلم بأن وكيل TMS موجود في بيئة النسخ المتماثل متعدد الأساسيات بعد النسخ المتماثل الأولي، ما هي عدد المرات التي يتم فيها تكرار وكيل TMS بين الشركاء المستنسخين؟

أ. يتولى وكيل TMS (OpenDS) عملية النسخ المتماثل. يتم إجراء النسخ المتماثل في كل مرة يتم فيها كتابة تغيير إلى قاعدة (قواعد) البيانات.

وأيضا، عندما لا تكتب اية تغييرات، ترسل دقات قلب بين الشريكين المتماثلين. الفترة الزمنية لنبضات القلب هي 10 ثوان وهي غير قابلة للتكوين.

ماذا تعني ب "بيئة النسخ متعدد الأساسيات"؟

بعد النسخ المتماثل الأولي، لا توجد قاعدة بيانات واحدة هي "مدير الكل". على سبيل المثال، عند إجراء تغييرات في دليل الإمداد، يتم نسخ هذه التغييرات على الفور إلى الشركاء الآخرين الذين يقومون بالنسخ المتماثل، سواء كان ذلك على TMS آخر (في إعداد TMS إحتياطي)، أو VCS أو مجموعة من VCSs. بنفس القدر، عندما يتم إجراء تغييرات على قاعدة بيانات تسلسل التحقق من الإطارات (VCS)، يتم نسخ هذه التغييرات إلى الشركاء الآخرين المتكاثر، مرة أخرى بغض النظر عما إذا كانوا على TMS أو VCSs الأخرى.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems