المحتويات

المقدمة

ما هو مدير مركز VC لمؤتمر في TMS؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. ما هو مدير VC لمؤتمر في TMS؟

ألف - مدير مركز فيينا هو المشارك في المؤتمر الذي يعتبر "الرئيس" أو المحرك. إن مدير مركز المؤتمرات هو الذي سيتم حثه على تمديد المؤتمر، أو في حالة المؤتمرات المتصلة يدويا، سيتم حثه على بدء المؤتمر.

لا ينبغي الخلط بين مدير مركز فيينا الرئيسي والمشارك الرئيسي في مؤتمر ما، وهو الموقع الرئيسي لمؤتمر تجتمع فيه جميع المكالمات. على سبيل المثال: في إستدعاء وحدة معالجة مركزية (MCU) مكونة من خمسة مواقع، يقوم نظام واحد بالعمل كوحدة معالجة مركزية (MCU)، وهذا هو المشارك الرئيسي، ولكن لا يجب أن يكون مدير مركز مراقبة ظاهرية (VC). يمكن تعيين مدير معرف فئة المورد (VC) إلى أي موقع يدعم مطالبات الرسائل على الشاشة التي يتم إرسالها بواسطة TMS.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems