المحتويات

المقدمة

ماذا يحدث للمكالمات الموجودة إذا قمت بنقل وحدة معالجة مركزية (MCU) أو نظام في TMS؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. ماذا يحدث للمكالمات الموجودة إذا قمت بنقل وحدة معالجة مركزية أو نظام في TMS؟

أ. طالما أن شبكتك تستخدم طلب الاسم المستعار، ولا تقوم بتغيير أسماء النظام المستعارة، فلا يلزم إجراء أي تغييرات فيما بعد فتح وحدة التحكم بالمخزون (MCU) أو النظام في الأنظمة > المتصفح وتحديث إعدادات الاتصال.

إذا قمت بتغيير أسماء النظام المستعارة، فيجب تحديث الحجوزات لأي مكالمات مستقبلية يكون النظام جزءا منها:

1. قم بتحديث النظام.

2. قم بتحديثه في TMS بحيث تعكس TMS الأسماء المستعارة الجديدة للنظام.

3. انتقل إلى الحجز > مؤتمرات القوائم.

4. أستخدم ميزة أنظمة التصفية لسرد كافة المؤتمرات المستقبلية التي تتضمن النظام المعدل.

5. قم بتحرير كل مؤتمر، وافتح علامة التبويب إعدادات الاتصال الخاصة بالمؤتمر. وسيتم بعد ذلك تحديث مسار الاتصال الخاص بالمؤتمر باستخدام الأسماء المستعارة الجديدة للنظام.

6. انقر فوق حفظ لإغلاق المؤتمر.

7. تكرار الخطوات الأخيرة لجميع المؤتمرات المستقبلية التي يشكل النظام جزءا منها.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems