المحتويات

المقدمة

هل يمكنني إستخدام HTTPS عند تسجيل الدخول إلى TMS؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. هل يمكنني إستخدام HTTPS عند تسجيل الدخول إلى TMS؟

أ. بشكل افتراضي، لا يتم تمكين HTTPS على TMS. الرجاء مراجعة مستند الإدارة الآمنة ل Tandberg للحصول على مزيد من المعلومات حول تمكين HTTPS على TMS.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems