المحتويات

المقدمة

لماذا تقوم TMS بالإبلاغ عن "عدم إستجابة HTTP" لنظام MXP؟ "Force Refresh" يصفي الخطأ، ولكنه يرجع لاحقا.

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. لماذا تقوم TMS بالإبلاغ عن "لا إستجابة HTTP" لنظام MXP؟ "Force Refresh" يصفي الخطأ، ولكنه يرجع لاحقا.

أ. إذا كان من الممكن مسح الحالة باستخدام Force Refresh، ولكنه يرجع لاحقا، فهذا هو أحد الأعراض التي لا يمكن لخدمة "ماسح قاعدة بيانات TMS" الوصول إليها. تحقق مما إذا كان وكيل ويب الذي يتطلب المصادقة موجودا على الشبكة، حيث يؤدي ذلك إلى حظر حركة المرور من خدمات TMS.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems