المحتويات

المقدمة

لماذا تقوم TMS بالإبلاغ عن "عدم إستجابة HTTP" لنظام MXP عندما يمكنني الاتصال به باستخدام مستعرض الويب الخاص بي؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. لماذا تقوم TMS بالإبلاغ عن "عدم إستجابة HTTP" لنظام MXP عندما يمكنني الاتصال به باستخدام مستعرض الويب الخاص بي؟

ألف - يحتاج TMS إلى إستخدام HTTP أو HTTPS للاتصال بنظم MXP.

تأكد من أن الشبكة تسمح ب HTTP أو HTTPS من خادم TMS باستخدام مستعرض الويب على خادم TMS نفسه. إذا كان يمكنك الاتصال بنظام MXP من خادم TMS، ولكن ليس من تطبيق TMS:

1. في TMS، انتقل إلى الأنظمة > المتصفح.

2. حدد نقطة النهاية وانقر على علامة التبويب الاتصال الخاص بها.

3. تأكد من صحة عنوان IP أو DNS للنظام.

4. تحقق أيضا مما إذا كان هناك وكيل ويب على الشبكة يتطلب المصادقة، نظرا لأن هذا يؤدي إلى حظر خدمات TMS.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems