المحتويات

المقدمة

هل يمكنني الحصول على خوادم TMS متعددة تقوم بإدارة النظام نفسه؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. هل يمكنني الحصول على خوادم TMS متعددة تقوم بإدارة النظام نفسه؟

أ. لا، يمكن إدارة النظام بواسطة تثبيت TMS واحد فقط. تثبيت TMS هو كافة خوادم TMS التي تشارك نفس قاعدة البيانات الخلفية. لا يزال من الممكن إدارة الأنظمة بواسطة أجهزة أخرى تراقب بروتوكول SNMP أو خدمات أخرى، ولكن لا يمكن أن تتعارض مع إعدادات الإدارة التي يتم فرضها بواسطة TMS.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems