المحتويات

المقدمة

متى يتم تطبيق القوالب الموجودة في TMS على الأنظمة؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. متى يتم تطبيق القوالب الموجودة في TMS على الأنظمة؟

أ. يتم تطبيق القوالب على الأنظمة فور إستخدامك لوظيفة المجموعة على الأنظمة. القوالب هي تكوين لمرة واحدة ولا يتم تطبيقها مرة أخرى إلا إذا تم تكرار تعيين على الأنظمة. الاستثناءات في هذا هي القوالب التي تم تعيينها كقوالب ثابتة على النظام. سيتم تطبيق القالب الثابت النشط في كل مرة يتم فيها إعادة تمهيد النظام.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems