المحتويات

المقدمة

ما هو حجم قاعدة بيانات TMS وكم تبلغ نموها؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. ما حجم قاعدة بيانات TMS وما مقدار نموها؟

أ. يتم تعيين حجم قاعدة بيانات TMS الفعلية وإدارتها تلقائيا بواسطة Microsoft SQL Server. سيتم تطوير قاعدة البيانات تلقائيا لتلبية إحتياجات TMS. يعتمد معدل النمو على حجم الشبكة المدارة ومدى انشغالها. يوفر TMS الصيانة التلقائية لقاعدة البيانات لإدارة النمو في الأدوات الإدارية > صيانة خادم TMS، حيث يمكنك تعيين حدود الاحتفاظ بالبيانات.

عمليات نشر أصغر حجما (<100 نظام) يمكنها، في المتوسط، توقع أحجام قواعد البيانات بمعدل يتراوح من 50 ميجابايت إلى 2 جيجابايت. يمكن لعمليات النشر المتوسطة (التي تتراوح من 100 إلى 500 نظام) توقع توفر قواعد بيانات تتراوح سعتها من 1 جيجابايت إلى 6 جيجابايت، كما يمكن للشبكات الكبيرة للغاية أو فائقة الثقل توقع توفر قواعد بيانات تتراوح سعتها من 6 جيجابايت إلى 10 جيجابايت تقريبا.

ملاحظة: شقق الحجم المتوفرة هنا ليست حدودا، بل هي عمليات تقريبية فقط. سيختلف حجم قاعدة البيانات الفعلي.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems