المحتويات

المقدمة

لماذا يؤدي النقر على رمز Telnet لنظام إلى حدوث خطأ "يتعذر عرض صفحة ويب" عند إستخدام Internet Explorer؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. لماذا يعطيني النقر على رمز برنامج Telnet لنظام خطأ "يتعذر عرض صفحة ويب" عند إستخدام Internet Explorer؟

أ. قامت Microsoft بتعطيل إمكانية فتح عناوين URL الخاصة ب Telnet في Internet Explorer، مما يجعل هذه الوظيفة غير متوفرة عند إستخدام Internet Explorer كمستعرض ويب ل TMS.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems