المحتويات

المقدمة

ما الفرق بين إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت العامة وإمكانية الوصول إليها على شبكة LAN في TMS؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. ما هو الفرق بين إمكانية الوصول إلى الشبكة المحلية (LAN) في TMS؟

أ. يجب أن تقوم TMS بتكوين الأجهزة حتى يمكنها الاتصال بخادم TMS والاتصال به. في العديد من المؤسسات، تختلف عناوين الوصول إلى TMS بالنسبة للأنظمة داخل شبكة المؤسسة وخارجها. يسمح لك هذا الإعداد بإعلام TMS بأي مجموعة من إعدادات الإدارة يجب تكوينها على هذا النظام.

يتم تعريف إعدادات الإدارة في صفحة الأدوات الإدارية > التكوين > الشبكة. تستخدم الأنظمة التي تم تعيينها إلى "يمكن الوصول إليها" على شبكة LAN العناوين "المحلية" بينما تستخدم تلك التي تم تعيينها على إنترنت العام العناوين "العامة".

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems