المحتويات

المقدمة

متى ستستخدم TMS بطاقات URI H.323 للطلب؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. متى ستستخدم TMS بطاقات URI H.323 للطلب؟

أ. إذا كانت منطقة IP المقترنة بالنظام لها اسم مجال URI المحدد، يفترض TMS أن أي نظام في تلك المنطقة مسجل إلى "حارس بوابة H.323" يمكنه إجراء أو تلقي مكالمات H.323 باستخدام URIs للاسم المستعار.

لن تقوم TMS بطلب URI بين نظامين مرتبطين بنفس منطقة IP ولكنهما يطلبان بواسطة E.164 بدلا من ذلك. إذا كانت الأنظمة مقترنة بمناطق IP مختلفة، وكانت كلتا المنطقتين تحتويان على اسم مجال URI المحدد، فإن TMS سوف تستخدم URI عن طريق إلحاق اسم مجال URI باسم النظام الذي سيتم استدعاؤه.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems