المحتويات

المقدمة

لماذا تظهر الأسماء المستعارة في TMS كعناوين IP بدلا من الأسماء المستعارة H.323؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. لماذا تظهر الأسماء المستعارة في TMS كعناوين IP بدلا من الأسماء المستعارة H.323؟

أ. لن تظهر TMS مسارات المكالمات التي لا يمكن التحقق من أنها ستعمل.

تحقق من أن TMS توضح أن الأنظمة الخاصة بك مسجلة إلى "حارس بوابة H.323".

1. انتقل إلى الأنظمة > المتصفح.

2. حدد النظام المطلوب.

3. انقر على علامة التبويب إعدادات والتمرير إلى جزء إعدادات الشبكة.

4. تأكد من أن وضع إعداد المكالمات H323 هو Gatekeeper وتم تسجيل حالة التسجيل في Gatekeeper.

في إستدعاءات التوجيه للجدولة، تقوم TMS بإجراء عمليات تحقق إضافية ل Gatekeeper المجاور إذا كان من الممكن حل الرقم الذي يتم استدعاؤه إلى نظام مدار معروف. يقوم TMS بالبحث عن "برنامج حماية البوابة" الخاص بالنظام البعيد من قاعدة بيانات TMS والتحقق منه مقابل عنوان "برنامج حماية البوابة" الخاص بالنظام المطلوب.

- إذا كانا متماثلين، فإنهما يعتبران متوافقين ويتم السماح بطلب الاسم المستعار.

- إذا كان برنامج "حماية البوابة" مختلفا، فلا يمكن ل TMS بشكل افتراضي افتراض أنه يمكنك طلب أسماء مستعارة مباشرة ولن تسمح بالطلب بواسطة الاسم المستعار. ستعرض TMS عنوان IP فقط.

- إذا كانت "حراس البوابات" تتم إدارتهم بواسطة TMS، فإن TMS سوف تتحقق من الجيران المحددين في "برنامج حماية البوابة" وإذا تم إدراج "حراس البوابات" كجيران لبعضهم البعض، سيتم السماح بالاتصال باسم مستعار.

إذا كنت تريد تعطيل برنامج حماية البوابة المجاور، فتحقق من:

1. انتقل إلى الأدوات الإدارية > التكوين > إعدادات المؤتمر > خيارات المؤتمر المتقدمة.

2. ضبط إستخدام خطة طلب E164 عند إستدعاء التوجيه إلى نعم.

3. طقطقة حفظ.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems