المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

المتطلبات

التكوينات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إعداد وحدة تخزين وسائط خارجية باستخدام TelePresence Content Server(TCS). توصي Cisco باستخدام جهاز وحدة تخزين متصلة بالشبكة (NAS) تم تصميمه على خادم وحدات التخزين بنظام التشغيل Windows وهو أيضا معتمد من مختبر جودة الأجهزة بنظام التشغيل Windows.

تمت المساهمة بواسطة أمريندر سينغ، مهندس TAC من Cisco.

معلومات أساسية

موقع التخزين الافتراضي لملفات وسائط Content Server هو محرك الأقراص E: لديك أيضا خيار تخزين الملفات على جهاز وحدة التخزين المتصلة بالشبكة (NAS) حتى لا تكون سعة التسجيل محدودة بمساحة قرص Content Server. إذا قمت بإعداد جهاز NAS، يقوم Content Server بتخزين وسائط التسجيل إلى دليل مؤقت على Content Server ثم يقوم بتخزين الوسائط على NAS تلقائيا. يقوم Content Server بدفق الوسائط من وحدات التخزين المتصلة بالشبكة (NAS). بروتوكول مشاركة الملفات الذي يتم إستخدامه من قبل Content Server إلى NAS هو Microsoft SMB.

المتطلبات الأساسية

- التأكد من أن TCS ومستخدم TCS وخادم التخزين الخارجي جزء من المجال

- إضافة مستخدم لديه حق وصول مدير الموقع إلى TCS

- تسجيل الدخول إلى واجهة ويب TCS -نظرة عامة على الخادم والتحقق من تعيين موقع تخزين الوسائط على خادم المحتوى المحلي

- يجب أن تكون المساحة المتوفرة على وحدة التخزين الخارجية أكبر من الحجم الإجمالي لملفات الوسائط

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المتطلبات

- TCS

- خادم الوسائط الخارجية (في Windows)

- مستخدم المجال مع وصول مدير موقع TCS

التكوينات

الخطوة 1. النسخ الاحتياطي لخادم المحتوى

الخطوة 2. قم بإضافة Content Server إلى نفس مجال NAS.

الخطوة 3. أختر حسابا في المجال الذي يستخدمه IIS على Content Server للوصول إلى المشاركة على NAS. يجب أن يكون لحساب المجال هذا كلا من الحقوق الإدارية على Content Server والأذونات على مشاركة NAS.

الخطوة 4. قم بإنشاء مستخدم على المجال(eg: ricky\tcs_nas_user)، واجعل هذا المستخدم مدير موقع TCS.

المستخدم الذي تم إنشاؤه على الإعلان وجعله مدير المعلومات

الخطوة 5.  إنشاء مجلد على موقع التخزين الخارجي (TCSNASUSER)

الخطوة 6.  إضافة أذونات المشاركة إلى المجلد المشترك

- قم بتعيين الأذونات على المشاركة للسماح ل Content Server والحساب المشترك (ricky\tcs_nas_user في هذا المثال) بالتحكم الكامل في المشاركة. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المشاركة وانقر فوق المشاركة والأمان. ثم انقر فوق أذون. انقر فوق إضافة.انقر فوق أنواع الكائن. حدد أجهزة الكمبيوتر. وانقر فوق OK.

- انقر فوق علامة التبويب مشاركة - مشاركة متقدمة - تحديد - مشاركة هذا المجلد - انقر فوق إذن - إضافة انقر فوق أنواع كائن وحدد جهاز كمبيوتر. قم بإضافة أحد "مدير موقع TCS" (مستخدم المجال = tcs_nas_user )

الخطوة 7. إضافة إذن أمان إلى مجلد المشاركة

انقر صفحة التأمين. انقر فوق إضافة (Add). قم بتكرار الخطوات التي قمت بتنفيذها ضمن علامة التبويب أذون واعطاء Content Server و ricky\tcs_nas_user تحكم كامل في مشاركة NAS.

معالج TCS

RDP إلى خادم TCS، على سطح المكتب، انقر فوق معالج TCS

في حالة وجود مكالمات مباشرة، يطلب منك المعالج إنهاء كافة المكالمات. كما أنه يضع خادم المحتوى في وضع الخمول بحيث لا يتم قبول أي مكالمات جديدة أو وظائف ترميز ترميز أثناء تشغيل المعالج. يجب إكمال المعالج (أو إلغاؤه) لإعادة خادم المحتوى إلى العملية العادية (الوضع عبر الإنترنت).

انقر فوق معالج التخزين البديل (NAS)

ملء بيانات اعتماد الحساب المشترك للمجال

املأ معلومات الخادم البعيد لموقع NAS الجديد بهذا التنسيق: \\server_name\share_name\. يجب إدخال اسم الخادم كاسم DNS، وليس كعنوان IP.

يتحقق المثبت من مستوى الإذن لحساب المستخدم المشترك والمساحة المتوفرة على التخزين الخارجي. في خطوة "التحقق من خادم المحتوى"، تأكد من نسخ خادم المحتوى إحتياطيا ومن إيقاف برنامج مكافحة الفيروسات. إذا لم تقم بعمل نسخة إحتياطية من برنامج مكافحة الفيروسات أو قم بإيقاف تشغيله، قم بإلغاء المعالج وإكمال هذه الإجراءات. ثم قم بتشغيل المعالج مرة أخرى. إذا نقرت فوق "إلغاء الأمر"، فلن يتغير النظام.

يمكنك أيضا النقر فوق إنهاء لإنهاء المعالج بدون إجراء أي تغييرات. في حالة فشل أي إختبارات، لا يمكنك المتابعة. تحقق من تكوين وحدات التخزين المتصلة بالشبكة (NAS) الخارجية والمعلومات التي أدخلتها وحاول مرة أخرى. الخطوة 9 عند اكتمال العملية، انقر فوق إنهاء. لا يلزم إعادة تشغيل الخادم. تتوفر سجلات معالج TCS في E:\logs\SetupUtility. للتحقق من موقع الوسائط الجديدة، انتقل إلى إعدادات الإدارة > نظرة عامة على الخادم