المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

نظرة عامة على الإجراء

إجراء التكوين

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تجديد الشهادات (التي انتهت صلاحيتها للعميل والخادم) على نظام مجموعة قواعد البيانات على Cisco Meeting Server (CMS).

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

خادم الاجتماعات من Cisco

معلومات أساسية

تأتي الشهادة (العميل والخادم) المستخدمة لإنشاء نظام مجموعة قواعد بيانات على Cisco Meeting Server بتاريخ انتهاء صلاحية.

بمجرد انتهاء صلاحية الشهادة، تتوقف عقد قاعدة البيانات الموجودة في نظام المجموعة عن الاتصال ببعضها البعض. لا يمكن تجديد الشهادات على عقد نظام المجموعة لقاعدة بيانات CMS إلا إذا تمت إزالة نظام المجموعة باستخدام أمر CLI "إزالة نظام المجموعة لقاعدة البيانات".

يتم ربط الشهادات بخدمات DB التي لا تسمح لنا بإجراء أي تغييرات، ما لم يتم تعطيل نظام المجموعة وإلغاء تعيين الشهادات.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

نظرة عامة على الإجراء

الخطوة 1. إجراء عملية نسخ إحتياطي لعقد CMS في نظام المجموعة

الخطوة 2. إحضار ملف النسخ الاحتياطي من CMS عبر FTP وتخزينه على الكمبيوتر المحلي.

الخطوة 3.  قم بإزالة عقدة نظام المجموعة لقاعدة البيانات من نظام المجموعة.

الخطوة 4. قم بتحديث الشهادات.

ملاحظة: حاول إعطاء نفس اسم ملف الشهادة المستخدم مسبقا (والذي انتهت صلاحيته). قد تحتاج إلى إزالة الشهادات القديمة منتهية الصلاحية من Cisco Meeting Server لتفعيل الشهادات الجديدة.

الخطوة 5. قم بإنشاء تهيئة نظام مجموعة قاعدة بيانات مرة أخرى.

الخطوة 6. اتبع العملية لإنشاء مجموعة.

ملاحظة: الإجراء المذكور أعلاه لمتابعة جميع العبيد، ثم آخر تحديث على العقد الرئيسية

إجراء التكوين

الخطوة 1. في إخراج "حالة نظام مجموعة قواعد البيانات" تظهر الشهادة انتهاء صلاحية نظام مجموعة قاعدة بيانات CMS.

الخطوة 2. التحقق من انتهاء صلاحية الشهادة من خلال تشغيل الأمر pki inspection <cert name>

تحذير: لا يمكننا تحديث الشهادة عندما يكون نظام مجموعة قاعدة البيانات نشطا. نحتاج إلى إزالة العقدة من نظام المجموعة. في حالة إجراء محاولة لتحديث الشهادة أثناء وجود نظام المجموعة نشط. تم ملاحظة الخطأ التالي

الخطوة 3. إنشاء ملف نسخ إحتياطي على العقدة عن طريق تشغيل لقطة نسخ إحتياطي <filename>

الخطوة 4. قم بتسجيل الدخول إلى عميل FTP واسحب الملف على الكمبيوتر المحلي.

الخطوة 5. اسحب ملف .bak من CMS إلى الكمبيوتر المحلي

الخطوة 6. قم بتشغيل الأمر لإزالة العقدة من مجموعة قواعد البيانات. "إزالة مجموعة قواعد البيانات

ملاحظة:اضغط على "Y" بحروف كبيرة، بينما لن تتم متابعة الحرف "Y" السفلي.

الخطوة 7. تقوم العقدة بفك الارتباط من نظام المجموعة

الخطوة 8. تمت إزالة العقدة من نظام مجموعة قواعد البيانات.

الخطوة 9. تحديث ملفات الشهادات الجديدة لمجموعة قواعد البيانات. يحتاج نظام مجموعة قواعد البيانات إلى شهادة عميل وخادم.

database cluster certs

الخطوة 10. قم بإضافة عقدة إلى مجموعة قواعد البيانات مرة أخرى.

الخطوة 11. تم تحديث ملفات الشهادات الجديدة.

الخطوة 12. قم بإضافة العقدة إلى مدير نظام المجموعة لقاعدة البيانات.

الخطوة 13. نظام مجموعة قواعد البيانات جيد مرة أخرى مع الشهادات المحدثة