المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

إزالة مجموعة قواعد البيانات

تجميع قاعدة البيانات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يحل ال cisco إجتماع نادل (CMS) قاعدة معطيات in order to شكلت الشهادات وأعدت القاعدة معطيات بعد أن الشهادة تغير.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- التكوين الأساسي CMS

- مجموعة قواعد البيانات

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

إزالة مجموعة قواعد البيانات

الخطوة 1. قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي لكل خادم في مجموعة قواعد البيانات.

الخطوة 2. افتح جلسة CLI لكل خادم CMS في المجموعة.

الخطوة 3. قم بتشغيل الأمر backup snapshot name_of_backup لإجراء نسخ إحتياطي لتكوين CMS.

الخطوة 4. على كل خادم CMS، افتح جلسة عمل Windows Secure Copy (WinSCP) واحفظ النسخة الاحتياطية التي تم إنشاؤها على الكمبيوتر. لازم يكون في اتنين منهم شدادات باااك وجسون.

الخطوة 5. على واجهة سطر الأوامر (CLI) قم بتشغيل حالة نظام مجموعة قاعدة بيانات الأوامر. يجب أن تعرف أي واحد هو قاعدة البيانات الرئيسية.

الخطوة 6. أختر أحد العبيد أولا وافتح اتصال CLI بذلك الخادم.

الخطوة 7. بمجرد الاتصال بالتابع، قم بتشغيل إزالة نظام المجموعة لقاعدة بيانات الأوامر، وانتظر حتى اكتمال العملية، كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 8. للتحقق من اكتمال العملية، قم بتشغيل حالة نظام مجموعة قاعدة بيانات الأوامر وتأكد من أن الأمر cluster remove يعرض نجاحا كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 9. قم بنفس الإجراء على كل CMS تابع لمجموعة قواعد البيانات.

الخطوة 10. بمجرد أن تكون العقدة الوحيدة في نظام المجموعة لقاعدة البيانات هي "الأساسي"، قم بفتح واجهة سطر أوامر (CLI) للمدير وقم بنفس الإجراء كما هو موضح أعلاه.

الخطوة 11. في هذه المرحلة تم تعطيل نظام مجموعة قاعدة البيانات.

الخطوة 12. تطبيق الشهادات على خدمة قاعدة البيانات.

تجميع قاعدة البيانات

الخطوة 1. على الخادم الذي تريد أن يكون المدير، قم بتشغيل تهيئة مجموعة قاعدة بيانات الأوامر.

الخطوة 2. للتحقق من تهيئة عقدة قاعدة البيانات بنجاح، قم بتشغيل حالة نظام مجموعة قاعدة بيانات الأوامر حتى تظهر نجاحا ضدها.

الخطوة 3. على كل تابع تريد إضافته إلى نظام المجموعة، قم بتشغيل الأمر database cluster join master_ip_address.

التحقق من الصحة

الخطوة 1. افتح جلسة CLI لكل CMS جزء من المجموعة.

الخطوة 2. قم بتشغيل حالة نظام مجموعة قاعدة بيانات الأوامر.

الخطوة 3. تحقق من أن مدير قاعدة البيانات هو نفسه لجميع الخوادم وأن جميع الخوادم في حالة المزامنة كما هو موضح في الصورة:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.