المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة لتكوين جسور ويب متعددة (WB) لخادم الاجتماعات (CMS) من Cisco والتحقق منها واستكشاف أخطائها وإصلاحها عبر Expressway ل WebRTC.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Expressway X8.11 وأعلى

- CMS Server 2.3 وأعلى

- ترجمة عنوان الشبكة (NAT)

- إجتياز باستخدام مرحلات حول NAT (دوران)

- أدوات مساعدة تبادل الجلسات ل NAT (STUN)

- نظام اسم المجال (DNS)

المتطلبات الأساسية للتكوين:

- للإشارة إلى دليل لوكيل WB واحد عبر Expressway، انقر هنا

- تجميع قاعدة البيانات لجميع عقد CMS، انقر هنا للحصول على دليل التكوين

- WB، وبروتوكول المراسلة والتواجد الموسع (XMPP) و CallBridge (CB) الذي تم تكوينه وتمكينه على CMS، انقر هنا للحصول على دليل التكوين

- تجميع عقد CB، انقر هنا للحصول على دليل التكوين

المكونات المستخدمة

- Expressway X8.11

- CMS 2.3.4 (3 عقد)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. إذا كان إعدادك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي تغييرات في الأمر أو التكوين.

معلومات أساسية

تمت إضافة دعم وكيل WebRTC مع العديد من WB عبر Expressway إلى Expressway من الإصدار x8.11، مما يتيح إمكانية التكرار وموازنة الأحمال عبر WB.

في الإصدارات التي تسبق X8.11، يتم دعم موازنة الأحمال فقط وتفشل الاتصالات عند تعطل WB الذي تم إختياره بواسطة Expressway.

يكتشف Expressway-C عناوين IP الخاصة ب WB من خلال الاستعلام عن DNS باستخدام URI عميل حساب Guest، ومن X8.11، ثم يستخدم round-robin لتوزيع إتصالات WebRTC بالتساوي بين تلك WB.

يحتفظ Expressway-C الآن بقائمة ديناميكية لعناوين IP التي يعلم أنها WB باستخدام هذه العمليات:

- وهو يستعلم عن DNS (كل 60 دقيقة تقريبا) باستخدام (URI عميل حساب الضيف) لاكتشاف أي تغييرات مدروسة في عملية النشر؛ على سبيل المثال، عناوين المضيف التي تتم إضافتها إلى سجل الخدمة (SRV) أو إزالتها منه

- ثم تحقق من عناوين المضيف التي تم إرجاعها بواسطة DNS للتحقق مما إذا كان من الممكن الوصول إليها ومن

هم WB (باستخدام إستدعاء API)

- إذا لم يكن العنوان قابلا للوصول إليه، أو لم يكن المضيف WB، يتوقف Expressway-C عن إرسال إتصالات WebRTC إلى هذا العنوان ويتم وضع علامة على هذه العناوين بحالة فشل على صفحة CMS على Expressway-C

ملاحظة: يركز هذا المستند على دمج WB المتعدد في Expressway وليس على التكوين الكامل لوكيل WebRTC الذي يتم تغطيته في الدليل الموجود في نقطة النقطة النقطة النقطية الأولى في المتطلبات الأساسية للتكوين.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

1. قم بتكوين سجلات DNS SRV هذه لكل عقد WB يقوم URI عميل حساب Guest بحلها:

في هذا المثال، يتم تطبيق ما يلي:

URI لعميل حساب الضيف: joinext.vngtp.cms

WB1 FQDN: cmsvngtp.vngtp.cms

WB2 FQDN: CMS2.vngtp.cms

WB3 FQDN: cmsdb.vngtp.cms

ملاحظة: يفترض ما يلي أن cmsdb.vngtp.cms لها سعة أكبر من مميزات CallBridge الأخرى، لذلك فإن الأولوية أقل للسماح لمزيد من الاتصالات بالانتقال إلى هناك من Expressway-C.

يتم تكوين سجلات DNS SRV هذه لكل مضيف اسم مجال مؤهل بالكامل (FQDN):

سجل SRV

المنفذ

أولوية

الوزن

تعقد العزم على

_cms-web._tls.joinext.vngtp.cms

443

20

1

cmsvngtp.vngtp.cms

_cms-web._tls.joinext.vngtp.cms

443

15

1

cms2.vngtp.cms

_cms-web._tls.joinext.vngtp.cms

443

10

1

cmsdb.vngtp.cms

مثال من خادم DNS:

ملاحظة: للتمكن من موازنة أحمال إتصالات WebRTC بشكل أفضل عبر Expressway (على افتراض أن جميع الخوادم لها نفس السعة)، تأكد من أن الأولوية والوزن مماثلان لجميع سجلات SRV أعلاه، انظر أدناه المثال:

سجل SRV

المنفذ

أولوية

الوزن

تعقد العزم على

_cms-web._tls.joinext.vngtp.cms

443

0

0

cmsvngtp.vngtp.cms

_cms-web._tls.joinext.vngtp.cms

443

0

0

cms2.vngtp.cms

_cms-web._tls.joinext.vngtp.cms

443

0

0

cmsdb.vngtp.cms

2. دمج WB في Expressway-C مع إستخدام FQDN الخارجي (لاستخدامه من قبل الطرف الخارجي):

- انتقل إلى التكوين > الاتصالات الموحدة > خادم الاجتماعات من Cisco

- أدخل FQDN في URI لعميل حساب Guest

- ثم حدد حفظ

يتم عرض مثال على هذه الصورة:

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تحقق للتأكد من قدرة Expressway-C على الاتصال بجميع قواعد WB التي يتم الحل لها بواسطة FQDN.

انتقل إلى التكوين > الاتصالات الموحدة > خادم الاجتماعات من Cisco.

بمجرد أن تتمكن ExpressWay-C من الوصول إلى WB، ستكون الحالة نشطة، كما هو موضح في هذه الصورة:

بعض مراجعة السجل لما يحدث عند إضافة WB إلى Expressway-C:

أ. يقوم Expressway-C بإنشاء UUID لكائن ل WebBridge FQDN على قاعدة بياناته لتنفيذ عمليات تنفيذ الأوامر:

2018-07-09T14:09:10.773+02:00 vcsc httpd[8724]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="commands/cmsadd/uuid - created with value: 'd86cf754-dc5c-438f-900f-51e5c702b94e'" Src-ip="192.168.1.5" Src-port="51223" User="admin" Level="1" UTCTime="2018-07-09 12:09:10"

2018-07-09T14:09:10.773+02:00 vcsc httpd[8724]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="commands/cmsadd/time_started - created with value: '0'" Src-ip="192.168.1.5" Src-port="51223" User="admin" Level="1" UTCTime="2018-07-09 12:09:10"

2018-07-09T14:09:10.773+02:00 vcsc httpd[8724]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="commands/cmsadd/time_finished - created with value: '0'" Src-ip="192.168.1.5" Src-port="51223" User="admin" Level="1" UTCTime="2018-07-09 12:09:10"

2018-07-09T14:09:10.773+02:00 vcsc httpd[8724]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="commands/cmsadd/command_state - created with value: 'queued'" Src-ip="192.168.1.5" Src-port="51223" User="admin" Level="1" UTCTime="2018-07-09 12:09:10"

2018-07-09T14:09:10.773+02:00 vcsc httpd[8724]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="commands/cmsadd/command_error - created with value: ''" Src-ip="192.168.1.5" Src-port="51223" User="admin" Level="1" UTCTime="2018-07-09 12:09:10"

2018-07-09T14:09:10.773+02:00 vcsc httpd[8724]: web: Event="System Configuration Changed" Detail="commands/cmsadd/name - created with value: 'joinext.vngtp.cms'" Src-ip="192.168.1.5" Src-port="51223" User="admin" Level="1" UTCTime="2018-07-09 12:09:10"

ب. استعلامات DNS ل SRV Records _cms-web._tls.<WB_FQDN>، في هذا المثال _cms web._tls.joinext.vngtp.cms:

205 2018-07-09 12:09:11.029 192.168.1.64 192.168.1.61 DNS 91 Standard query 0xfb10 SRV _cms-web._tls.joinext.vngtp.cms

206 2018-07-09 12:09:11.032 192.168.1.61 192.168.1.64 DNS 246 Standard query response 0xfb10 SRV _cms-web._tls.joinext.vngtp.cms SRV 15 1 443 cms2.vngtp.cms SRV 20 1 443 cmsvngtp.vngtp.cms SRV 10 1 443 cmsdb.vngtp.cms A 192.168.1.211 A 192.168.1.66 A 192.168.1.212

ج. ينشئ إدخالات فردية في قاعدة بياناته لكل WB فيما يتعلق ب URI المتصل الخارجي المستخدم لتكاملها:

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms name: joinext.vngtp.cms"

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms guid: 81db7b67-2aa9-4f64-8d74-04c4037397a8"

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms dnsname: cms2.vngtp.cms"

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms address: 192.168.1.211"

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms priority: 15"

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms weight: 1"

2018-07-09T14:09:11.187+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,187" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid cb7d5de8-1ab3-4a0d-a52a-8dbc885effeb name: joinext.vngtp.cms port: 443"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms name: joinext.vngtp.cms"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms guid: 97d8fa86-7de4-4410-9767-7bc8b1eeaced"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms dnsname: cmsvngtp.vngtp.cms"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms address: 192.168.1.66"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms priority: 20"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms weight: 1"

2018-07-09T14:09:11.193+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,193" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0408bdd0-9ada-45a0-834d-ccda166e8006 name: joinext.vngtp.cms port: 443"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms name: joinext.vngtp.cms"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms guid: 9c788380-6601-4dba-96e0-739511728369"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms dnsname: cmsdb.vngtp.cms"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms address: 192.168.1.212"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms priority: 10"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms weight: 1"

2018-07-09T14:09:11.206+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-09 12:09:11,206" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid b151839e-a0dd-4176-bbed-ad28e05e9283 name: joinext.vngtp.cms port: 443"

د. يقوم Expressway-C بإنشاء قواعد وصول عامة ل HTTPS وحركة مرور WebSocket في قائمة السماح ل HTTP في القواعد التلقائية الواردة للمسار العام إلى WB:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

فيما يلي بعض المشكلات النموذجية التي تظهر بعد دمج WB في الطريق السريع:

1. لا تظهر الأولوية والوزن في صفحة CMS على Expressway-C، كما هو موضح في الصورة:

السجلات المطلوبة:

- سجلات التشخيص التي تتضمن tcpdump من Expressway-C

- انتقل إلى الصيانة > التشخيصات > تسجيل التشخيص

- تأكد من أن تفريغ tcpdump أثناء تحديد التسجيل، ثم حدد بدء سجل جديد

ما الذي يجب البحث عنه في السجلات:

أ. في سجلات التشخيص:

- افتح سجلات التشخيص باستخدام محرر نصوص (على سبيل المثال Notepad++)، ثم ابحث عن عنوان URL للانضمام باستخدام خيار البحث عن الكل في المستند الحالي

- سترى في السجلات أن Expressway-C لا يقوم بإنشاء WB UUID فردي باستخدام FQDN الفعلي الخاص بهم، بدلا من ذلك قم بذلك باستخدام عنوان URL الخاص بالانضمام العام، كما هو موضح في جزء السجل هذا:

2018-07-13T14:44:21.688+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,688" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0ab708c9-4ce1-47b3-9bb6-2964baf39bb3 name: joinext.vngtp.cms guid: 97d8fa86-7de4-4410-9767-7bc8b1eeaced"

2018-07-13T14:44:21.688+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,688" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0ab708c9-4ce1-47b3-9bb6-2964baf39bb3 name: joinext.vngtp.cms dnsname: joinext.vngtp.cms"

2018-07-13T14:44:21.688+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,688" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0ab708c9-4ce1-47b3-9bb6-2964baf39bb3 name: joinext.vngtp.cms address: 192.168.1.66"

2018-07-13T14:44:21.688+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,688" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0ab708c9-4ce1-47b3-9bb6-2964baf39bb3 name: joinext.vngtp.cms priority: 65536"

2018-07-13T14:44:21.688+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,688" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0ab708c9-4ce1-47b3-9bb6-2964baf39bb3 name: joinext.vngtp.cms weight: 0"

2018-07-13T14:44:21.688+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,688" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 0ab708c9-4ce1-47b3-9bb6-2964baf39bb3 name: joinext.vngtp.cms port: 443"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms name: joinext.vngtp.cms"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms guid: 81db7b67-2aa9-4f64-8d74-04c4037397a8"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms dnsname: joinext.vngtp.cms"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms address: 192.168.1.211"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms priority: 65536"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms weight: 0"

2018-07-13T14:44:21.702+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,702" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 4b1b99fb-1b8f-400e-b066-d8906ffcd6fc name: joinext.vngtp.cms port: 443"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms name: joinext.vngtp.cms"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms guid: 9c788380-6601-4dba-96e0-739511728369"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms dnsname: joinext.vngtp.cms"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms address: 192.168.1.212"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms priority: 65536"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms weight: 0"

2018-07-13T14:44:21.706+02:00 vcsc UTCTime="2018-07-13 12:44:21,706" Event="System Configuration Changed" Node="clusterdb@127.0.0.1" PID="<0.488.0>" Detail="xconfiguration edgeCmsServerAddresses uuid 6cc95c70-0636-4190-85f2-333b86b29c91 name: joinext.vngtp.cms port: 443"

ب. في التقاط الحزمة:

- التصفية باستخدام DNS للسلسلة

- في النتيجة، سترى فشل استعلام DNS لسجلات SRV، كما هو موضح في هذه الصورة:

الحل:

تحقق من وجود هذه العناصر في خادم DNS المستخدم من قبل Expressway-C وتأكد من وجودها:

- إعادة توجيه منطقة البحث (FLZ) باستخدام URI عميل حساب Guest وليس فقط للمجال في URI

- تأكد من وجود سجلات SRV (_cms-web._tls.<WB_FQDN) التي تم تكوينها في هذه اللوحة، ومن أنها تحتوي على الأولوية والوزن ذوي الصلة

2. يوجد WB واحد أو أكثر في حالة نشط بعد إضافة المجموعة باستخدام عنوان URL المتصل الخارجي، كما هو موضح في هذه الصورة:

السجلات المطلوبة:

- سجلات التشخيص التي تتضمن tcpdump من Expressway-C

- يظهر التقاط الحزمة من الخادم حالة الفشل باستخدام الأمر pcap <interface> على واجهة سطر الأوامر (CLI)، حيث تكون الواجهة هي واجهة الإنصات الخاصة ب WB

ما الذي يجب البحث عنه في السجلات:

أ. سجلات التشخيص:

- البحث عن الكل في المستند الحالي باستخدام عنوان IP الخاص ب WB الذي فشل

- يظهر الخطأ هنا في السجلات:

Detail="CMS check failed" Address="192.168.1.212", Error="[Errno 111] Connection refused"

ب. في التقاط الحزمة:

- التصفية على التقاط الحزمة باستخدام السلسلة ip.addr=<ip address من WB الفاشل>

- سترى رسائل TCP syn المرسلة من Expressway-C إلى WB وفي هذه الحالة لا يتم إستلام SYN-ACK أو ACK، كما هو موضح في هذه الصورة:

- سيظهر WB PCAP أن رسائل TCP SYN تصل ولكن لم يتم إرسال أي إستجابة (SYN-ACK أو ACK).

الحل:

تأكد من تمكين WB على عقدة CMS تلك باستخدام الأمر webbridge enable على واجهة سطر الأوامر.