المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

سير العمل

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين ميزة انفجار الطلب التي تمكن المستخدم من الاتصال بعدة مشاركين في الاجتماع من مساحة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- خادم الاجتماعات (CMS) من Cisco

- مدير الاجتماعات (CMM) من Cisco

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

سير العمل

تم تمكين مساحة لاستفجار الطلب مالك مساحة أو طلب ضيف في مساحة تمكين طلب التفجير.

يتم تسليم المساحة إلى عدة مشاركين في نفس الوقت. يتم إجراء مكالمات البث إلى جميع عناوين نقاط النهاية التي تتم إضافتها ضمن صفحة تكوين طلب الانفجار.

يدعم اتصال SIP فقط (أستخدم بوابة العمل البيني للعمل البيني في SIP > H323، مثل VCS/Expressway).

التكوينات

انتقل إلى Settings > Blast dial monitoring وحدد Primary.

ملاحظة: إذا كانت لديك عدة وحدات CMM في بيئتك، فحدد وحدة التحكم في الوصول (CMM) الأساسية لديك لبدء مكالمات صادرة لتفجير الطلب. إذا كان CMM الأساسي معطلا لسبب ما، وكان يجب إستخدام CMM الثانوي لتفجير مكالمات الطلب الهاتفي، فحدد ثانيا. في هذا المثال، يوجد 1 CMM في المختبر، لذا أجعل اتصال CMM الأساسي هذا خارجا.

الآن، بما أنه تم تمكين طلب الانفجار، حدد مجموعة CMS (إذا كنت قد أضفت عدة مجموعات على 1 CMM) والمساحة التي تريد بدء طلب الانفجار منها.

انقر على اسم المساحة وقم بتمكين المساحة للطلب عالي السرعة. الآن قد سمحت بإجراء اتصال مكثف لمساحة كما هو موضح في الصورة.

ملاحظة: يقوم هذا التكوين بتمكين اتصال بث من مساحة محددة.

إضافة عنوان SIP/URL المطلوب طلبه من Space 2222. انقر فوق Add contact.

إضافة جهة اتصال كما هو موضح في الصورة.

يمكنك إضافة ما يصل إلى 100 جهة اتصال. 100 نقطة نهاية يتم الإتصال بها بمجرد أن يرسل مشارك واحد إلى هذا المكان. يتم بدء طلب الانفجار فقط عندما يتم تنشيط المساحة عند إستدعاء بعض المستخدمين/أجهزة sip لهذه المساحة.

يمكنك هنا تعيين قائمة جهات الاتصال التي سيتم الاتصال بها في نفس الوقت كلما قام شخص ما بالبحث في هذه المساحة. يمكن تكوين 100 جهة اتصال اتصال اتصال خارجي كحد أقصى.

تهيئة أساسية أخرى للطلب الهاتفي هو القواعد الصادرة. تأكد من تكوين قاعدة الصادر بشكل صحيح لتوجيه المكالمة من CMS إلى الخطوة التالية (التحكم في المكالمات). قد تفشل المكالمات إذا كانت القواعد الصادرة مفقودة أو مكونة بشكل غير صحيح.

بالنسبة لهذا المختبر، يتم تكوين القواعد الصادرة لتوجيه المجال s.com للاتصال بالتحكم 10.106.80.57 (Expressway).

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

لاختبار طلب الانفجار، ابدأ إستدعاء webrtc إلى الفضاء 2222. يتم إستدعاء CMS لإضافة جهات اتصال تحت صفحة مساحة انفجار الطلب على CMM.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.