المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الإجراء

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية وصول وحدة التحكم إلى أجهزة WebEx Room Series والكاميرا الرباعية.

تمت المساهمة من قبل سيتا راما راجو ك، مهندس مركز المساعدة الفنية من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بأجهزة WebEx Room Series والكاميرا الرباعية.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الكمبيوتر المحمول/جهاز فك التشفير لنظام التشغيل Windows.

- برامج تشغيل للحصول على الاتصال التسلسلي من USB. (http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers)

- تطبيق Putty

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الإجراء

الخطوة 1. قم بتوصيل كابل USB بكبل USB صغير الحجم بين نقطة النهاية/الكاميرا الرباعية ونظام التشغيل Windows.

الخطوة 2. افتح تطبيق PuTTY. يتم فتح نافذة تكوين PuTTY كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 3. تحت حقل "نوع الاتصال"، زر SelectSerialradio كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 4. في حقل تنقل الفئة، حددSerial كما هو موضح في الصورة.

تفتح صفحة الخيارات التي تتحكم في الخطوط التسلسلية المحلية كما في الصورة.

الخطوة 5. في الحقل "الخط التسلسلي" للاتصال به، أدخل منفذ COM الذي يتصل به جهازك (على سبيل المثال، يمكنك إدخال منفذ COM الافتراضي هو COM1).

الخطوة 6. في حقل السرعة (Baud)، أدخل سرعة الإرسال الرقمية المتوافقة مع المحول كما هو موضح في الصورة. بالنسبة لمعظم نقاط النهاية، يمكن تعيين السرعة على 115200.

الخطوة 7. في حقل وحدات بت البيانات، أدخل عدد وحدات بت البيانات المستخدمة لكل حرف كما هو موضح في الصورة. القيمة الموصى بها هي8.

الخطوة 8. في حقل إيقاف وحدات البت، أدخل عدد وحدات بت التي سيتم إرسالها في نهاية كل حرف كما هو موضح في الصورة. يُعلم بت التوقف الجهاز بأنه قد وصل إلى نهاية البايت. القيمة الموصى بها هي1.

الخطوة 9. في القائمة المنسدلة التماثل، حدد الطريقة لاكتشاف الأخطاء في الإرسال كما هو موضح في الصورة. الطريقة الموصى بها لاكتشاف الأخطاء في الإرسال هيNone.

الخطوة 10. في القائمة المنسدلة التحكم في التدفق، حدد الطريقة لمنع تجاوز البيانات كما هو موضح في الصورة. الطريقة الموصى بها لمنع تجاوز البيانات هيNone.

الخطوة 11. (إختياري) لحفظ إعدادات الاتصال للاستخدام المستقبلي، انتقل إلى جزء CategoryNavigation، ثم حدد جلسة عمل. إذا لم ترغب في حفظ إعدادات الاتصال، فانتقل إلى الخطوة 14.

الخطوة 12. تحت الحقل حفظ جلسات العمل، قم بإدخال اسم للإعدادات التي سيتم حفظها باسم.

الخطوة 13. حدد حفظ كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 14. SelectOpen.

يتم فتح نافذة وحدة تحكم PuCOM1 - PuTTY.

الخطوة 15. أضغط Enteron لوحة المفاتيح لتنشيط واجهة سطر الأوامر (CLI). يتم عرض السجل في الموجه:

الخطوة 16. أدخل اسم المستخدم. اسم المستخدم الافتراضي هو admin.

الخطوة 14. أدخل كلمة المرور. التقصير كلمة cisco.