المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

شرح التلخيص

تعديل الكبل

خطوات الملخص

الخطوات التفصيلية

إزالة قصاصة RJ45 من CCC

قشر أزرق

إزالة الأسلاك غير الضرورية

اقتطاع الأسلاك المتبقية

تقليل عرض الغشاء الأزرق

توصيل مقطع CRIMP RJ11

إعدادات التطبيق الطرفي

كبل الاختبار

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل cisco وحدة طرفية للتحكم كبل (CCC) ل cisco ip هاتف.

تحتوي العديد من هواتف Cisco IP على منافذ AUX على الجزء الخلفي من الخدمة يتم إستخدامها لتوصيل وحدات توسعة المفاتيح (KEM). ويعمل منفذ RJ-11 أيضا كمنفذ وحدة تحكم تسلسلي للوصول إلى المحطة الطرفية للهاتف. يكون المنفذ (AUX) المساعد للهاتف كما هو موضح في الصورة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) من Cisco

- كبلات لشبكات IP

- إستخدام CCC

المكونات المستخدمة

يقتصر هذا المستند على إصدارات أجهزة معينة.

تدعم هذه الطرز منفذ RJ-11 التسلسلي.

- الطراز 79xx

- الطراز 78xx

- 88xx باستثناء 8831

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

شرح التلخيص

يختلف مدى الموجات القياسية من RJ45 إلى DB9 المسطحة لمعيار الدقة CCC عن المسافة بين البروتين من RJ11. يعرض الجدول والصورتان هنا الفرق بين التصميم RJ45 و RJ11.

كابل وحدة التحكم طراز RJ45

(اللون)

كابل وحدة التحكم طراز RJ45

(رمز PIN)

RJ11 PIN

أحمر

3

2

برتقالي

4

3

أخضر

6

4

كبل وحدة تحكم مزود بأسلاك حمراء، وبرتقالية، وخضراء

موصل إلى RJ45 مسامير 3 و 4 و 6. المسامير 3 و 4 و 6

مبرزة للكهنة.

جانب كبل وحدة التحكم RJ45. يتم عد مسامير مع

قص لأسفل، من اليسار إلى اليمين.

كبل وحدة تحكم مزود بأسلاك حمراء، وبرتقالية، وخضراء

موصل إلى RJ11 مسامير 2 و 3 و 4.

يتم عد مسامير RJ11 مع خفض المقطع من اليسار إلى

صحيح. في موصل RJ11 ذو 4 أسلاك، تكون السنون 1 و 6 فارغة.

ملاحظة: من الممكن أن تتنوع ألوان الأسلاك بين إصدارات CCC. تحقق دائما من رقم سن RJ45 قبل القص.

تعديل الكبل

يمكنك الحصول على كبل RJ45 إلى DB9 مسطح CCC ثم تحويل الكبل وكبل وحدة تحكم هاتف RJ11 إلى DB9 مع العملية الموضحة هنا. تعرض الصورة هنا الكبل المطلوب.

ملاحظة: معرف الجزء ل CCC هو 72-3383-01 ويتم إرسالها باستخدام معظم أجهزة Cisco.

ملاحظة: راجع شرح الجزء المحدد قبل التقدم.

يعمل كبل RJ11 كما هو موضح في شرح نطاق القسم، ومع ذلك، فإنه من خلال 3 أسلاك صغيرة فقط والتي تثبت القصاصة في الكبل يمكن أن ينقطع بسهولة. ومن أجل إنشاء كبل متين، يغلف البلاستيك الطرف البلاستيكي قبل التفتيت. تظهر الصورة هنا الغشاء الأزرق داخل مشهد RJ11.

دون تعديل، يكون غلاف كبل وحدة التحكم المسطح واسعا جدا بحيث لا يمكن وضعه داخل المقطع الطرفي RJ11. لإصلاح ذلك، أستخدم مقص لقطع الجزء الخارجي من الغشاء الأزرق. تصف الخطوات التفصيلية في هذا المستند كيفية قطع الكبل بشكل صحيح.

خطوات الملخص

الخطوة 1. أزلت ال RJ45 قصاصة من ال CCC

الخطوة 2. قطع الغشاء الأزرق

الخطوة 3. إزالة الأسلاك غير الضرورية

الخطوة 4. اقتطاع الأسلاك المتبقية

الخطوة 5. قم بتقليل عرض الغشاء الأزرق

الخطوة 6. توصيل مقطع RJ11 وتكبيده

الخطوات التفصيلية

إزالة قصاصة RJ45 من CCC

تتمثل الخطوة الأولى في قطع الوحدة الطرفية RJ45 من الكبل كما هو موضح في الصورة.

قشر أزرق

اقطع غطاء السلك، تاركا حوالي 0.5 بوصة (12 ملم) من السلك مكشوفا كما هو موضح في الصورة.

إزالة الأسلاك غير الضرورية

قم بإزالة الأسلاك غير الضرورية. الأسلاك المتبقية حمراء، برتقالية، وخضراء كما هو موضح في الصورة.

اقتطاع الأسلاك المتبقية

قطع طرفي الأسلاك الأحمر والبرتقالي والأخضر حتى يبلغ طولها حوالي 0.25 بوصة (6 ملم).  أجعل القطع مربع قدر الإمكان بحيث تكون الأسلاك الثلاثة نفس الطول تماما كما هو موضح في الصور.

قبل تشذيب

بعد تشذيب

تقليل عرض الغشاء الأزرق

قم بتقليل عرض الغشاء للسماح للغشاء بالوصول إلى قصاصة RJ11. ويتم ذلك بحيث يكون التجعد على الغشاء، لا الاسلاك. أجعل القص 0.25 بوصة (6 مم) أخرى أسفل إلى الغشاء كما هو موضح في الصورة.

توصيل مقطع CRIMP RJ11

الكبل جاهز وتحتاج إلى إرفاق موصل RJ11 وتجزئته كما هو موضح في الصورة.

إعدادات التطبيق الطرفي

قم بتعديل إعدادات التطبيق الطرفي. يتم توضيح الإعدادات هنا من خلال لقطة شاشة من PuTTy كمثال.

بود: 115200

التحكم في التدفق: لا شيء

كبل الاختبار

عند هذه النقطة، يكون الكبل كاملا وجاهزا للاختبار. قم بتوصيل الكبل بالمنفذ (AUX) المساعد على الهاتف كما هو موضح في الصور وتأكد من قدرتك على الاتصال بمنفذ الهاتف الطرفي دون حدوث مشكلة.

ملاحظة: صورة الوحدة الطرفية للهاتف من المستند كيفية تخصيص كبل وحدة تحكم هاتف Cisco IP الذي يغطي طريقة أخرى لإنشاء كبل وحدة تحكم لهواتف Cisco IP.

معلومات ذات صلة

- كيفية تسجيل الدخول إلى هاتف Cisco IP لتعيين مستوى تصحيح الأخطاء

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems