المحتويات

المقدمة

هل يدعم الطراز EX90 من Tandberg 60 إطار لكل ثانية؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بنظام TelePresence System EX90 من Cisco.

س. هل يدعم الطراز EX90 من Tandberg 60 إطار لكل ثانية؟

أ. نعم، ولكن يوصى بذلك فقط لحالات الضوء الجيدة جدا.

قم بتسجيل الدخول إلى EX90 باستخدام SSH ونفذ أمر API التالي لتعيين تردد الكاميرا:

كاميرا xConfiguration Camera 1 FrameRate: <30 هرتز، 60 هرتز>

ملاحظة: بما أن EX90 من TANDBERG هو نظام مكتبي، ونظرا لأن ظروف الإضاءة في بيئة المكتب العادية ليست جيدة بما فيه الكفاية في العادة، فإن الإعداد الافتراضي هو 30 هرتز.

لاحظ أيضا أن معدل الإطارات المرسلة يتأثر بإعدادات التعريف الأمثل:

مصدر إدخال فيديو xConfiguration 3 OptimalDefinition ProfilexConfiguration مصدر إدخال فيديو 3 OptimalDefinition Threshold60fps

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems