المحتويات

المقدمة

هل الطراز Tandberg EX90 متوافق مع نقاط النهاية الأخرى من Tandberg؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بنظام TelePresence System EX90 من Cisco.

س. هل Tandberg EX90 متوافق مع نقاط النهاية الأخرى ل Tandberg؟

ألف - نظام Tandberg EX90 نظام متوافق تماما مع المعايير ويتصل بجميع نقاط النهاية الحالية لنظام Tandberg من فيديو الكمبيوتر باستخدام Movi، وأنظمة سطح المكتب، وأجهزة سطح المكتب، وأنظمة غرف ملفات التعريف، ونظام TelePresence T3.

لمزيد من المعلومات حول قابلية التشغيل البيني، ارجع إلى ملاحظات الإصدار الخاصة بإصدار البرنامج ذي الصلة (منصة TC).

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems