المحتويات

المقدمة

ما هي الحلول التي يدعمها الطراز Tandberg EX90 على إدخال شاشة DVI-I PC؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بنظام TelePresence System EX90 من Cisco.

س - ما هي القرارات التي يدعمها الطراز Tandberg EX90 على إدخال شاشة DVI-I PC؟

ألف - تتضمن الفئة EX90 مدخلا واحدا DVI-I (تناظري ورقمي مدمج).

يتم دعم مستويات الدقة التالية على الإدخال الرقمي لشاشة EX90 PC:

- 1920 × 1200 بكسل - دقة أصلية، موصى بها

- 1920 × 1080 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 1776 × 1000 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 1680 × 1050

- 1600 × 1200 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 1440 × 900 بكسل

- 1400 × 1050 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 1280 × 1024 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 1280 × 960 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 1280 × 800 بكسل

- 1280 × 768 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 1280 × 720 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 1152 × 648 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 1024 × 768 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 960 × 600 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 800 × 600 (دون ملء الشاشة)

يتم دعم مستويات الدقة التالية على الإدخال التناظري لشاشة EX90 PC:

- 1920 × 1200 بكسل - دقة أصلية، موصى بها

- 1680 × 1050

- 1600 × 1200 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 1440 × 900 بكسل

- 1280 × 1024 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 1024 × 768 بكسل (دون وضع الشاشة الكاملة)

- 800 × 600 (دون ملء الشاشة)

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems