المحتويات

المقدمة

يتم توصيل الكمبيوتر الخاص بي بإدخال DVI-I الخاص ب Tandberg EX90، ولكن لا يتم عرض سطح المكتب على الشاشة. لماذا؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بنظام TelePresence System EX90 من Cisco.

Q. يتم توصيل الكمبيوتر الخاص بي بإدخال DVI-I الخاص ب Tandberg EX90، ولكن لا يتم عرض سطح المكتب على الشاشة. لماذا؟

ألف - يمكن أن تكون هناك عدة أسباب لذلك:

تم تعيين مصدر إدخال EX90 على DVD

في حالة توصيل كل من وحدات إدخال DVI-I/PC و HDMI/DVD، فتأكد من تعيين مصدر الإدخال على جهاز كمبيوتر.

1. اضغط على أيقونة المعايرات في الركن السفلي الأيسر من قائمة InTouch الرئيسية.

2. حدد الإعدادات > المصدر واضبط المصدر على الكمبيوتر. لاحظ أن أيقونة محدد المصدر ستكون مرئية فقط إذا كان كلا مصدري الإدخال متصلين.

فشل EX90 في اكتشاف نوع مصدر إدخال DVI-I

يستطيع دخل DVI-I الخاص ب Tandberg EX90 قراءة كل من إشارات الإدخال الرقمي والتناظري. سيقوم EX90 بالكشف التلقائي عن نوع الإشارة بشكل افتراضي. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إعداد EX90 يدويا إلى نوع إشارة الإدخال الصحيح.

1. اضغط على أيقونة المعايرات في الركن السفلي الأيسر من قائمة InTouch الرئيسية.

2. حدد الإعدادات > إعدادات العرض واضبط وضع DVI.

لا يعتمد الكمبيوتر هذا الحل

يتعذر على الكمبيوتر إخراج أي من دقة وضوح الإدخال المدعومة المحددة في EX90.

لا تحتوي بطاقة رسومات الكمبيوتر على أحدث برنامج تشغيل مثبت

تأكد من أنك تقوم بتشغيل أحدث برنامج تشغيل متاح من مورد بطاقة الرسومات.

لا يتم توصيل الكبلات بشكل صحيح

تحقق من توصيل الكبلات.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems