المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الخلفية

التكوين

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تجميع التقاط حزمة من جهاز Cisco Microsoft Teams Room (MTR).

المتطلبات الأساسية

- معرفة ضم نقاط نهاية Cisco إلى MTR.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Codec Pro Version RoomOS11.7.1.8، مدمج بالكامل في Microsoft Teams كجهاز MTR. (أو مسجل مزدوج مع Webex Control Hub)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الخلفية

عندما تكون نقطة نهاية Cisco متصلة ب Microsoft Teams، يتم تعطيل القدرة على التقاط آثار الشبكة من قائمة المشاكل والتشخيصات > سجلات النظام بشكل متعمد. لا يزال من الممكن تجميع آثار الشبكة باستخدام Developer API في واجهة المستخدم الرسومية (GUI) إذا تم تسجيلها فقط إلى MS Teams، أو باستخدام سطر الأوامر لنقطة النهاية عندما تكون مسجلة مزدوجة مع Microsoft و Webex Control Hub.

ملاحظة: يجب أن يكون لديك كلمة مرور المسؤول التي تم إنشاؤها أو إنشاؤها أثناء عملية التسجيل في Microsoft فقط. يتم إنشاء كلمة المرور هذه أثناء إستخدام معالج MTR وتوفر لك الفرصة لتغييرها في ذلك الوقت.

واجهة برمجة التطبيقات للمطور

التكوين

بدء الالتقاط:

xcommand logging extendedlogging start packetDump:<pick one> PacketDumpRotateSize:<pick one>

(الخيارات كاملة، تدوير كامل، محدودة)

الأمثلة:

xcommand logging extendedlogging start packetDump:full < يلتقط كل شيء لمدة 3 دقائق.

xcommand logging extendedlogging start packetDump:محدود < يلتقط البيانات المحدودة.  لا يلتقط أي بروتوكول نقل في الوقت الفعلي (RTP).

xcommand logging extendedlogging start packetDump:fullRun < يلتقط كل شيء لما يصل إلى ساعة واحدة، سعة 12 ميجابايت لكل منهما مع الاحتفاظ بآخر ملفين من ملفات PCAP.

xcommand logging extendedlogging start packetDump:fullRun packetDumprotocolSize:كبير < يلتقط كل شيء ما يصل إلى ساعة واحدة، سعة 150 ميجابايت لكل واحد، ويحتفظ بضغطين فقط.

إيقاف الالتقاط:

xcommand logging extendedlogging stop

(لا يكون ذلك ضروريا لالتقاط كامل أو محدود، لكن تشغيل التدوير الكامل لمدة ساعة واحدة ما لم يتم إيقافه)

تجميع المسارات:

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للترميز، أو قم بالتجميع من Control Hub، وابحث عن التقاط الحزمة في المجلد Run.

قائمة سجلات النظام