المحتويات

المقدمة

الإصدارات والعنونة

أستكشاف أخطاء التسجيل المتقطع لسلسلة Cisco Phone 7800 وإصلاحها

تمكين وصول SSH للهاتف

تمكين سجلات الهاتف

سيناريو العمل

إلغاء التسجيل عبر الهاتف بعد CUCM

المقدمة

يصف هذا المستند عملية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها لسلسلة Cisco Phone 7800 المسجلة في عمليات إلغاء التسجيل المتقطعة لبرنامج Cisco Unified Communications Manager (CUCM) بسبب مشاكل الشبكة.

الإصدارات والعنونة

CUCM 11.0.1

هاتف IP 7821 و SIP78xx.10-3-1-12

CUCM PUB: 10.48.47.143

CUCM الفرعي: 10.48.47.136

هاتف بروتوكول الإنترنت: 10.62.153.20

أستكشاف أخطاء التسجيل المتقطع لسلسلة Cisco Phone 7800 وإصلاحها

قد تكون عملية أستكشاف أخطاء الهواتف وإصلاحها التي يتم إلغاء تسجيلها بشكل متقطع معقدة، بسبب الحاجة إلى التقاط حزمة من الهاتف غير المسجل.

الحل أو بالأحرى الحل البديل للتغلب على هذه المشكلة هو محاولة عزل مجموعة صغيرة نسبيا من الهواتف لديها المشكلة. ثم قم بإعداد خادم الانتقال و SSH إلى CLI لجميع هذه الهواتف. تأكد من كتابة السجلات إلى ملفات السجلات الخارجية.

تمكين وصول SSH للهاتف

في صفحة إدارة CUCM، انتقل إلى الجهاز ->الهاتف. حدد الهاتف الذي تحتاج إليه لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحت تخطيط التكوين الخاص بالمنتج ->مجموعة الوصول إلى SSH تمكين. تحتاج أيضا إلى تكوين تسجيل دخول SSH وكلمة المرور في قسم معلومات طبقة الأمان كما هو موضح أدناه.

تمكين سجلات الهاتف

بالنسبة لمشكلات التسجيل، يجب تكوين مستويات تصحيح الأخطاء المحددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها على الهاتف.

تسجيل الدخول إلى الهاتف عبر بروتوكول SSH. تحتاج إلى وضع بيانات الاعتماد مرتين.

تم تحديد بيانات الاعتماد الأولى في معلومات Secure Shell الخاصة بالتكوين. في المثال

login: cisco

password: cisco

ستظهر مطالبة بيانات الاعتماد الثانية مباشرة بعد أول رسالة ومن ثم تحتاج إلى كتابة ما يلي.

snoopyplus login: debug

password: debug

لتسجيل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها قم بتمكين تصحيح الأخطاء التالية.

DEBUG> debug lsm vcm fim fsm gsm sip-messages sip-reg-state sip-adapter snapshot

debugs: sip-adapter fim fsm gsm lsm sip-state sip-messages sip-reg-state ccdefault vcm snapshot

DEBUG> debug jvm SIPCC

DEBUG> Successfully executed the command.

في برنامج عميل SSH الخاص بك، قم بتكوين تسجيل الجلسة إلى ملف سجل نصي.

بدء إنشاء إدخالات تصحيح الأخطاء في عميل SSH.

DEBUG> sdump

بعد كتابة الأمر أعلاه، سيتم إنشاء العديد من أسطر السجلات.

سيناريو العمل

في هذا السيناريو، يعمل برنامج ناشر CUCM (PUB) ويتم إيقاف تشغيل عملية CallManager في خادم المشترك (الفرعي) الوحيد الذي تم نشره.

عند تحليل سيناريو إلغاء تسجيل الهاتف أولا، يتم العثور على آخر تسجيل ناجح للهاتف.

راجع المخرجات النموذجية في سجلات الهاتف أدناه.

وأهم الرسائل هي تلك المكتوبة بالخط العريض.

1756 DEB November 09 12:59:23.44344 Java-SIPCC-SIP_STATE: 97/1، sip_reg_sm_change_state: تغيير حالة التسجيل: SIP_REG_STATE_REGISTERED —> SIP_REG_STATE_IDLE

1758 من نوفمبر 12:59:23.445474 Java-SIPCC-SIP_STATE: 97/1، sip_reg_sm_change_state: تغيير حالة التسجيل: SIP_REG_STATE_IDLE —> SIP_REG_STATE_IDLE

1766 ليس بتاريخ 9 نوفمبر 12:59:23.447427 Java-ccsip_messaging: sipSPIAddContactHeader: CFGID_DEVICE_NAME = SEPC80084AA8721

1767 ليست 12:59:23.447580 Java-ccsip_messaging: sipSPIAddContactHeader: ccb->call_mode = 0، display_name = 5035

1768 Deb November 09 12:59:23.447732 Java-SIPCC-PLAT_API: platform_get_mac_address: ActiveMacAddr:من Get VAL: c800:84aa:8721

1773 DEB نوفمبر 09 12:59:23.449563 Java-sipio-sent—> سجل SIP:10.48.47.143 SIP/2.0^M

عبر: SIP/2.0/TCP 10.62.153.20:51509؛branch=z9hG4bK02d4d010^m

من: <sip:5035@10.48.47.143>؛tag=c80084aa872100591162d8f8-468984ee^m

إلى: <sip:5035@10.48.47.143>^m

معرف المكالمة: c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20^m

الحد الأقصى للتوجيه: 70^m

التاريخ: متزوج، 09 نوفمبر 2016 12:59:23 بتوقيت جرينتش^m

CSeq: 154 سجل^M

وكيل المستخدم: Cisco-CP7821/10.3.1^m

جهة الاتصال: <sip:2fbf6265-bffc-4f99-b8b2-40dce7ed2d19@10.62.153.20:51509؛transport=tcp>؛+sip.instance="<urn:uid:000000-000-0000-c8084aa8721>؛ sip.sip=" p!devicename.ccm.cisco.com="SEPC80084AA8721"؛+u.sip!model.ccm.cisco.com="621"^m

مدعوم: يستبدل، ينضم، sdp-anat، norefersub، أولوية الموارد، extended-referring، x-cisco-callinfo، x-cisco-service، x-cisco-escapecodes، x-cisco-service-control، x-cisco-srtp-fallback، x-cisco-monrec، x-cisco-config، x-cisco-sis-7.0.0، x-cisco-xsi-8.5.1^m

طول المحتوى: 0^m

انتهاء مدة الصلاحية: 3600^m

^م

1776 ديبر 09 تشرين الثاني 12:59:23.449899 جافا-[[MESSAGE_1.0]: [SIPCC] —> سجل SIP:10.48.47.143 SIP/2.0() —> [10.48.47.143] :

1777 DEB نوفمبر 09 12:59:23.450082 Java-SIPCC-SIP_MSG_SEND: ccsip_store_send_msg_for_alarm: send:register sip:10.48.47.143 SIP/2.0 Cseq:154 Register CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20

1778 من نوفمبر 12:59:23.450296 Java-SIPCC-SIP_STATE: 97/1، sip_reg_sm_change_state: تغيير حالة التسجيل: SIP_REG_STATE_IDLE —> SIP_REG_STATE_REGISTRATION

1780 ديسيبل نوفمبر 09 12:59:23.486646 Java-sipio-recv<— SIP/2.0 100 محاولة^m

عبر: SIP/2.0/TCP 10.62.153.20:51509؛branch=z9hG4bK02d4d010^m

من: <sip:5035@10.48.47.143>؛tag=c80084aa872100591162d8f8-468984ee^m

إلى: <sip:5035@10.48.47.143>^m

التاريخ: متزوج، 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 12:59:24 تغ^m

معرف المكالمة: c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20^m

CSeq: 154 سجل^M

طول المحتوى: 0^m

^م

قاعدة بيانات 1782 نوفمبر/تشرين الثاني 09: 12:59:23.486890 Java-[[MESSAGE_1.0]: [10.48.47.143] —> SIP/2.0 100 Trying() —> [SIPCC] :

1788 ديسيبل نوفمبر 09 12:59:23.490033 Java-sipio-recv<— SIP/2.0 200 OK^m

عبر: SIP/2.0/TCP 10.62.153.20:51509؛branch=z9hG4bK02d4d010^m

من: <sip:5035@10.48.47.143>؛tag=c80084aa872100591162d8f8-468984ee^m

إلى: <sip:5035@10.48.47.143>؛العلامة=1785778723^m

التاريخ: متزوج، 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 12:59:24 تغ^m

معرف المكالمة: c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20^m

الخادم: Cisco-CUCM11.0^m

CSeq: 154 سجل^M

انتهاء مدة الصلاحية: 120^m

جهة الاتصال: <sip:2fbf6265-bffc-4f99-b8b2-40dce7ed2d19@10.62.153.20:51509؛transport=tcp>؛+sip.instance="<urn:uuid:000000-0000-0000-c80084aa8721>"؛+u.sip!devicename.ccm.cisco.com="sepc80084aa8721"؛+u.sip!model.ccm.cisco.com="621"^m

مدعوم: X-Cisco-SRTP-backback، X-Cisco-SIS-8.0.0^M

طول المحتوى: 0^m

^م

1790 ديبر 09 نوفمبر 12:59:23.490247 جافا-[[message_1.0]: [10.48.47.143] —> SIP/2.0 200 OK() —> [SIPCC] :

1791 DEB تشرين الثاني 09 12:59:23.490400 Java-SIPCC-SIP_MSG_SEND: ccsip_store_rcvd_msg_for_alarm: RCVD:SIP/2.0 200 OK CSEQ:154 Register CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20

1792 DEB تشرين الثاني 09 12:59:23.490949 Java-SIPCC-SIP_BRANCH: sip_sm_ccb_match_branch_cseq: Matching Branch_id & CSeq

1793 DEB تشرين الثاني 09 12:59:23.491773 Java-SIPCC-SIP_RESP: sipSPICheckResponse: مطابقة الاستجابة: callid=c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20، cseq=154، cseq_method=register

1794 DEB من نوفمبر 09: 12:59:23.491956 JAVA-SIPCC-SIP_REG_BULK: 97/0، ccsip_handle_ev_2xx: bulk_reg_status: BULK_REG_SUCCESS، bulk_reg_resp_code: 200

1798 من نوفمبر 12:59:23.493726 Java-SIPCC-SIP_STATE: 97/1، sip_reg_sm_change_state: تغيير حالة التسجيل: SIP_REG_STATE_REGISTER —> SIP_REG_STATE_REGISTERED

1799 DEB تشرين الثاني 09 12:59:23.493848 JAVA-SIPCC-UI_API: UI_SET_SIP_REGISTER_STATE: الخط 1: مسجل

1800 ديبر 09 نوفمبر 12:59:23.493940 Java-SIPCC-UI_API: ui_set_sip_register_state: إعادة ضبط DND.

1801 ERR نوفمبر 09 12:59:23.494215 Java-SIPCC-SIP_CC_PROV: ccappFeatureUpdated: REG_STATE event:line=1،state=1

1802 DEB تشرين الثاني 09 12:59:23.494367 Java-SIPCC-SIP_REG_STATE: ccsip_handle_ev_2xx: Bulk_reg=false. تعيين حالة reg إلى true للخط=1

1803 DEB نوفمبر 09 12:59:23.494550 Java-SIPCC-SIP_TIMER: 97/1، ccsip_handle_ev_2xx: بدء انتهاء مدة الصلاحية (115 ثانية)

إلغاء التسجيل عبر الهاتف بعد CUCM

في هذا السيناريو، تعطل خادم UCS مع CUCM PUB وتم إيقاف تشغيل عملية CallManager في الخادم الفرعي الوحيد.

ملاحظة: لا توجد رسالة صريحة بأن الهاتف فقد اتصال TCP.

بعد أن يحاول الهاتف دون نجاح إنشاء اتصال TCP للعقدة الأساسية، يبدأ الهاتف في محاولة إنشاء اتصال ب CUCM الثانوي.

تم إيقاف عملية CallManager الفرعية ل CUCM هنا، وبالتالي لا يمكن إنشاء مأخذ التوصيل ويفشل التسجيل الاحتياطي.

هناك محاولتان للتسجيل تم القيام بهما للعقدة الفرعية.

1826 ليس 9 نوفمبر 13:00:44.003142 JAVA-SIPCC-SIP_FALLBACK: sip_regmgr_ev_tmr_ack_retry: في SIP_REG_STATE_IN_FALLBACK محاولة إنشاء اتصال لإرسال REG

1829 ليس 13:00:44.003813 Java-SIP: sip_tcp_get_free_conn_entry : يرجع فهرسة=1

1830 ERR نوفمبر 09 13:00:44.104500 Java-SIPCC-SIP_CC_CONN: sip_tcp_create_connection: فشل توصيل مأخذ التوصيل cpr_errno: 1 ip0.48.47.136، المنفذ: 5060

1831 ERR نوفمبر 09 13:00:44.104653 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_tcp_detach_socket: الحد الأقصى لاتصالات TCP التي تم الوصول إليها.

1832 ليس 9 تشرين الثاني 13:00:44.104836 Java-SIPCC-SIP_TCP_MSG: sip_tcp_purge_entry: مقبس fd: 53 مغلق للمكون 1 مع عنوان: 1، منفذ بعيد: 170930056

1833 ERR نوفمبر 09 13:00:44.104927 JAVA-SIPCC-SIP_CC_CONN: sip_transport_setup_cc_conn: <PRIMARY_CCM>:tcp قناة إنشاء خطأ نادل addr=10.48.47.136، نادل ميناء=5060 فشل.

1834 Deb November 09 13:00:44.105263 Java-Snapshot-Create: CCAPI_Device_GetDeviceInfo: g_deviceInfo.ins_state=1

1835 Deb November 09 13:00:44.105385 Java-Snapshot-Create: CCAPI_Device_GetDeviceInfo: deviceInfo->sis_name=X-cisco-sis-

1836 DEB November 09 13:00:44.105477 Java-Snapshot-Create: CCAPI_Device_GetDeviceInfo: المؤشر المرجعي=b31141c0

1837 Deb November 09 13:00:44.105568 Java-Snapshot-Create: CCAPI_Device_GetDeviceInfo: deviceInfo->ins_state=1

1838 Deb November 09 13:00:44.105629 Java-SIPCC-SIP_CC_PROV: ccsnap_gen_deviceEvent: g_deviceInfo.ins_state=1

1854 ديبي نوفمبر 09 13:00:44.107949 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_get_local_ip_addr: dst_addr: 10.48.47.143

1855 Deb November 09 13:00:44.108040 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_get_local_ip_addr: src_addr: 10.62.153.20

1856 DEB November 09 13:00:44.108101 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_transport_getaddrinfo: 10.48.47.136 هو بالفعل عنوان IPv4

1861 ليس 13:00:44.108803 Java-SIP: sip_tcp_get_free_conn_entry : يرجع فهرسة=1

1862 ERR نوفمبر 09 13:00:44.209551 Java-SIPCC-SIP_CC_CONN: sip_tcp_create_connection: فشل اتصال مأخذ التوصيل cpr_errno: 1 ipAddr: 10.48.47.136، المنفذ: 5060

1863 ERR نوفمبر 09 13:00:44.209704 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_tcp_detach_socket: الحد الأقصى لاتصالات TCP التي تم الوصول إليها.

1864 ليس 9 نوفمبر 13:00:44.209887 Java-SIPCC-SIP_TCP_MSG: sip_tcp_purge_entry: مقبس fd: 53 مغلق للمكون 1 مع عنوان: 1، منفذ بعيد: 170930056

1865 ERR November 09 13:00:44.20978 JAVA-SIPCC-SIP_CC_CONN: sip_transport_setup_cc_conn: <PRIMARY_CCM>:tcp قناة create خطأ نادل addr=10.48.47.136، نادل ميناء=5060 فشل.

1875 ERR نوفمبر 09 13:00:44.21413 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_transport_init_ti_addr: CCM غير مزود

1876 ديبر 09 نوفمبر 13:00:44.21474 Java-SIPCC-SIP_FALLBACK: 120/1، sip_regmgr_retry_timer_start: موقت البدء الاحتياطي (120 ثانية)

بعد 115 ثانية يرسل الهاتف رسالة سجل أخرى نحو CUCM الأساسي.

1900 Deb November 09 13:01:18.688599 Java-SIPCC-MSG_SEND_REQ: sipSPIBuildRegisterHeaders: Send Register...

1904 ليس 9 تشرين الثاني 13:01:18.689667 Java-ccsip_messaging: sipSPIAddContactHeader: CFGID_DEVICE_NAME = SEPC80084AA8721

1910 DEB نوفمبر 09 13:01:18.691132 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sipTransportSendMessage: SIP msg Sent handle=<49>،length=<876>، message=

1911 DEB نوفمبر 09 13:01:18.691804 JAVA-SIPIO-SENT—> تسجيل SIP:10.48.47.143 SIP/2.0^m

Via: SIP/2.0/TCP 10.62.153.20:51509؛ branch=z9hG4bK1eebbfed^M

من: <sip:5035@10.48.47.143>؛tag=c80084aa8721005a4c0eda93-3da49275^m

إلى: <sip:5035@10.48.47.143>^m

معرف المكالمة: c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20^m

الحد الأقصى للتوجيه: 70^m

التاريخ: متزوج، 09 نوفمبر 2016 13:01:18 بتوقيت جرينتش^m

CSeq: 155 سجل^M

وكيل المستخدم: Cisco-CP7821/10.3.1^m

جهة الاتصال: <sip:2fbf6265-bffc-4f99-b8b2-40dce7ed2d19@10.62.153.20:51509؛transport=tcp>؛+sip.instance="<urn:uuid:000000-0000-0000-c80084aa8721>"؛+u.sip!devicename.ccm.cisco.com="sepc80084aa8721"؛+u.sip!model.ccm.cisco.com="621"^m

مدعوم: يستبدل، ينضم، sdp-anat، norefersub، أولوية الموارد، extended-referring، x-cisco-callinfo، x-cisco-service، x-cisco-escapecodes، x-cisco-service-control، x-cisco-srtp-fallback، x-cisco-monrec، x-cisco-config، x-cisco-sis-7.0.0، x-cisco-xsi-8.5.1^m

طول المحتوى: 0^m

انتهاء مدة الصلاحية: 3600^m

^م

قاعدة بيانات 1914 نوفمبر 09: 13:01:18.692139 Java-[[MESSAGE_1.0]: [SIPCC] —> سجل SIP:10.48.47.143 SIP/2.0() —> [10.48.47.143] :

1915 DEB نوفمبر 09 13:01:18.692322 Java-SIPCC-SIP_MSG_SEND: ccsip_store_send_msg_for_alarm: sent:register sip:10.48.47.143 SIP/2.0 Cseq:155 Register CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20

1916 Deb November 09 13:01:18.692536 Java-SIPCC-SIP_STATE: 97/1، sip_reg_sm_change_state: تغيير حالة التسجيل: SIP_REG_STATE_IDLE —> SIP_REG_STATE_REGISTRATION

الرسالة "اتصال TCP المغلق CUCM" هنا هي للعقدة الفرعية.

1917 DEB November 09 13:01:22.523575 Java-SIPCC-SIP_TCP_MSG: sip_tcp_read_socket: CUCM اتصال TCP مغلق.

1918 ERR نوفمبر 09 13:01:22.523758 JAVA-SIP : SIP_tcp_READ_SOCKET : خطأ المأخذ=110

1923 DEB November 09 13:01:22.524613 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_transport_destroy_cc_conn: CC <SECONDARY_CCM>: إغلاق اتصال TCP

1924 DEB نوفمبر 09 13:01:22.524705 Java-SIPCC-SIP_SOCK: sip_tcp_destroy_connection: purge entry، المقبس 49، conid 0

1925 ليست 9 نوفمبر 13:01:22.524888 Java-SIPCC-SIP_TCP_MSG: sip_tcp_purge_entry: منفذ FD: 49 مغلق لمرفق 0 مع العنوان: 1، منفذ بعيد: 170930063

1941 DEB November 09 13:01:22.527696 JAVA-SIPCC-SIP_TCP_MSG: sip_tcp_createconnfailed_to_spi: يتم تنزيل الخادم النشط بسبب ETIMEDOUT. ip_addr:10.48.47.143

بعد ذلك يقوم الهاتف بإنشاء رسالة تنبيه ويحاول إرسالها عبر SIP Referring Message.

في هذا المثال، لم يتم إنشاء إشارة SIP، لأن الهاتف فشل في إنشاء مقبس TCP باستخدام CUCM.

1950 ليس نوفمبر 09 13:01:22.52908 Java-Thread-5|JPlatUi:updateAlarmInfo - infoType:1، ccmId:0، phonePort:51509، sipMsg:Sent:register sip:10.48.47.143 SIP/2.0 Cseq:155 Register CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20

1951 DEB November 09 13:01:22.541857 JAVA-SIPCC-SIP_ALARM: update_unregister_alarm_info: info_type=CC_UNREG_ALARM_SIP_MSG_INFO ccm_id=VISIT_CCM phone_tcp_port=0 sip_info_msg=<؟xml version="1.0" encoding="UTF-8" ؟>

<x-cisco-alarm>

<Alarm Name="LastOutOfServiceInformation">

<parameterList>

<string name="deviceName">SEPC80084AA8721</string>

<string name="DeviceIPv4Address">10.62.153.20 / 0</string>

<string name="ipV4DefaultGateway">10.62.153.17</string>

<String name="DeviceIPv6Address"></String>

<string name="ipV6DefaultGateway"></string>

<string name="modelNumber">CP-7821</string>

<string name="neighborIPv4Address">10.62.153.17</string>

<string name="neighborIPv6address"></string>

<string name="neighborDeviceID"></string>

<string name="neighborPortID">FastEthernet0/1</string>

<enum name="DHCPv4Status">1</Enum>

<enum name="DHCPv6status">3</enum>

<enum name="TFTPCfgStatus">1</Enum>

<Enum name="DNSStatusUnifiedCM1">4</Enum>

<Enum name="DNSStatusUnifiedCM2">4</Enum>

<Enum name="DNSStatusUnifiedCM3">3</Enum>

<string name="voiceVLAN">150</string>

<strong

1952 ديبر 09 نوفمبر 13:01:22.54223 Java-SIPCC-SIP_Alarm: StoreAlarm: Stored Alarm: Stored Alarm في الفهرس [0].

1958 ليست 9 نوفمبر 13:01:22.54024 Java-Thread-5|JPlatUi:setUnregReason - old-unregister-reason:25، unregister-reason:10، cc-server-type:0

1959 ليس NOVEMBER 09 13:01:22.54268 JAVA-Thread-5|JPlatUi:isThisFailureFromNewCause - Old unregReason =25 newUnregReason=10

1960 ليس 13:01:22.549762 Java-Thread-5|JPlatUi:SetUnregReason - تم تعيينه على unregister-reason:10

تم فك ترميز رمز سبب إلغاء التسجيل 10 أدناه ك "LastTimeTCPtimeout".

1961 ERR نوفمبر 09 13:01:22.681060 Java-Thread-5 - ==================== stonemark5

1962 ليس 13:01:22.681701 Java-Thread-5|cip.sipcc.sipEnhancedAlarmInfo:setLastDeregistrationReason - new unreg-reason=10(LastTimeTCPtimeout)، القديم unreg-reason=25

WRN 1963 نوفمبر 09:01:22.689698 Java-Thread-5|cip.sipcc.sipEnhancedAlarmInfo:getLastUnregistrationTimeReason - TimeStamp=1478696482681؛ الأسباب =10

1964 ERR نوفمبر 09 13:01:22.814801 JAVA-THREAD-5 - ==================== stonemark5

1965 ليست 13:01:22.821546 Java-Thread-5|JPlatUi:setUnregReason - حاول إرسال أول تنبيه unreg بعد تسجيل الهاتف، unregister-reason:10

1966 INF November 09 13:01:22.82003 JAVA-Thread-5|cip.sipcc.sipCcAdapter: - ALarmerIF send alarm( LastOutOfServiceInformation ): DeviceName=SEPC80084AA8721 DeviceIPv4Address=10.62.153.20/29 IPv4DefaultGateway=10.62.153 DeviceIPv6Address= IPv6DefaultGateway= ModelNumber=CP-7821 NeighborIPv4Address=10.62.153.17 NeighborIPv6Address= NeighborDeviceID=KPOE-allevich.cisco.com NeighborPortID=FastEthernet0/1 DHCPv4Status=1 DHCPv6status=3 TFTPCfgStatus=1 DNSStatusUnifiedCM1=4 ssTatusUnifiedCM2=4 DNSStatusUnifiedCM3=0 DNSv6StatusUnifiedCM1=0 DNSv6StatusUnifiedCM2=0 DNSv6StatusUnifiedCM3=0 VoiceVLAN=150 UnifiedCMIPAddress=10.48.47.143 LocalPort=51509 TimeStamp=1786966669 482681 ReasonOutOfService=10 LastProtocolEventSent=Sent:REGISTER sip:10.48.47.143 SIP/2.0 Cseq:155 Register CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20 LastProtocolEventReceived=Rcvd:SIP/2.0 200 OK CSEQ:103 Register CallId:c80084aa-87210003-03fea156-01e00b4a@10.62.153.20

1967 ديبر 09 نوفمبر 13:01:22.822309 Java-SIPCC-SIP_Alarm: StoreAlarm: Stored Alarm: Stored Alarm في الفهرس [1].

1974 Deb November 09 13:01:22.857499 Java-SIPCC-SIP_ALARM: update_unregister_alarm_info: info_type=cc_unreg_alarm_sip_msg_info ccm_id=visit_CCM phone_tcp_port=0 sip_info_msg=Send:register SIP:10.48.47.143 SIP/2.0 cseq:143 55 سجل CallId:c80084aa-8721001f-10fda170-17017997@10.62.153.20

1975 DEB November 09 13:01:22.857804 Java-Snapshot-Release: CCAPI_Device_ReleaseDeviceInfo: المؤشر المرجعي=b3535768

1976 ERR November 09 13:01:22.857926 JAVA-SIPCC-SIP_TCP_MSG: sip_tcp_createconnfailed_to_spi: إرسال رسالة SIP_TMR_REG_RETRYmessage حتى يمكن وضع هذا cucm IP:10.48.47.143 في القائمة الاحتياطية

1977 DEB November 09 13:01:22.857987 JAVA-SIPCC-SIP_MSG_SEND: ccsip_register_send_msg: cmd=90=SIP_TMR_REG_RETRY ndx=97

1978 ERR نوفمبر 09 13:01:22.858140 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_tcp_detach_socket: مأخذ غير صالح

1979 ليس 9 نوفمبر 13:01:22.858231 Java-SIPCC-SIP_TCP_MSG: sip_tcp_purge_entry: منفذ FD: -1 مغلق لمرفق 0 مع العنوان: 0، منفذ بعيد: 0

1980 ديبر 09 نوفمبر 13:01:22.858506 Java-SIPCC-MSG_SEND_REQ: SIPSPISendSubscribe: إرسال اشتراك...

1989 ليست بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 09 13:01:22.860734 Java-SIPCC-SIP_MSG_SEND: ccsip_dump_send_msg_info: <10.48.47.143:5060>:ارجع إلى: <sip:10.48.47.143>:1000 ارجع: c80084aa-8721001e-25e32e9e-6505ba59@10.62.153.20

1990 ERR نوفمبر 09 13:01:22.860856 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sipTransportSendMessage: لا يوجد اتصال بالعنوان البعيد 10.48.47.143:5060

1991 ERR November 09 13:01:22.860917 JAVA-SIPCC-FUNC_CALL: sipTransportCreateSendMessage: خطأ: sipTransportSendMessage() أرجع خطأ.

1992 ERR November 09 13:01:22.861131 Java-SIP: SIPSPISendSubscribe : فشل في إرسال رسالة

1993 ERR November 09 13:01:22.861222 Java-SIP: فشل subsmanager_handle_ev_app_SUBSCRIBE: في إرسال رسالة اشتراك

2028 ليست 9 نوفمبر 13:01:22.869341 Java-SIPCC-UI_API: ui_set_ccm_conn_status: **********CUCM 10.48.47.143 غير متصل**************

2072 DEB نوفمبر 09 13:01:22.879687 Java-SIPCC-SIP_FAILEDover: sip_regmgr_ccm_get_next: لا تتوفر نسخة كربونية. الحاجة إلى إعادة التمهيد !

2083 ERR نوفمبر 09 13:01:22.881396 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_transport_get_ti_addr: لم يتم العثور على CUCM نشط باستخدام CUCM الأساسي

2084 DEB November 09 13:01:22.881488 Java-SIPCC-SIP_REG: sip_regmgr_handle_reg_all_fail: كافة محاولات التسجيل فشلت.

2085 ليس 9 نوفمبر 13:01:22.881640 Java-SIPCC-UI_API: ui_set_ccm_conn_status: **********CUCM 10.48.47.136 غير متصل*************

2125 ديبر 09 نوفمبر 13:01:22.892811 جافا-SIPCC-SIP_TRANS: sip_transport_destroy_cc_conn: cc <primary_ccm>: تم إغلاق الاتصال بالفعل

2126 ليست 9 نوفمبر 13:01:22.892933 JAVA-SIPCC-UI_API: ui_set_ccm_conn_status: **********CUCM 10.48.47.143 غير متصل*************

2127 ديبر 09 نوفمبر 13:01:22.893116 جافا-SIPCC-SIP_TRANS: sip_transport_destroy_cc_conn: cc <secondary_ccm>: تم إغلاق الاتصال بالفعل

2128 ERR نوفمبر 09 13:01:22.893238 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_transport_get_ti_addr: لم يتم العثور على CUCM نشط باستخدام CUCM الأساسي

2129 ERR نوفمبر 09 13:01:22.893299 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_transport_get_ti_addr: لم يتم العثور على CUCM نشط باستخدام CUCM الأساسي

2130 ليس 9 نوفمبر 13:01:22.893513 JAVA-SIPCC-UI_API: ui_set_ccm_conn_status: **********CUCM 10.48.47.136 غير متصل*************

2131 ديبر 09 نوفمبر 13:01:22.893665 جافا-SIPCC-SIP_TRANS: sip_transport_destroy_cc_conn: cc <tertiary_ccm>: تم إغلاق الاتصال بالفعل

2132 ERR نوفمبر 09 13:01:22.893757 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_transport_get_ti_addr: لم يتم العثور على CUCM نشط باستخدام CUCM الأساسي

2133 ERR نوفمبر 09 13:01:22.893879 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_transport_get_ti_addr: لم يتم العثور على CUCM نشط باستخدام CUCM الأساسي

2134 ليس 9 نوفمبر 13:01:22.893971 JAVA-SIPCC-UI_API: ui_set_ccm_conn_status: **********CUCM 10.48.47.136 غير متصل*************

2135 DEB في 9 نوفمبر 13:01:22.894123 Java-SIPCC-SIP_TRANS: sip_transport_destroy_cc_conn: CC <srst_ccm>: تم إغلاق الاتصال بالفعل

2136 DEB نوفمبر 09 13:01:22.894245 JAVA-SIPCC-UI_API: UI_SET_SIP_REGISTRATION_STATE: الخط 1: غير مسجل

بعد محاولة التسجيل إلى كافة العقد دون نجاح، ستتم إعادة تشغيل الهاتف ومحاولة التسجيل مرة أخرى.

2288 DEB نوفمبر 09 13:01:22.996946 Java-SIPCC-SIP_REG: sip_regmgr_regallfail_timer_callback: فشل التسجيل. يتم الآن إعادة تشغيل النظام!

2289 نوفمبر 13:01:22.997099 Java-SIPCC-SIP_REG: sip_regmgr_send_status: src_id: 1 msg_id: 1

2290 ديبر 09 نوفمبر 13:01:22.997160 JAVA-SIPCC-UI_API: ui_reg_all_failed: *********** فشل التسجيل إلى جميع CUCM.*****************

2291 Deb November 09 13:01:22.997313 Java-SIPCC-SIP_REG: sip_regmgr_send_status: Reg all failed

2292 ليس 13:01:22.998045 Java-SIPCC-SIP_DEVICE_MGR: register_processEvent: event EV_CC_OOS_REG_ALL_FAILED، Current State Mgmt_STATE_REGISTERED

2293 ليس نوفمبر 09 13:01:22.998320 Java-SIPCC-SIP_DEVICE_MGR: setState: حالة تسجيل جديدة = mgmt_STATE_OOS_WAIT_SHUTDOWN_ACK