المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات التي يجب تنفيذها عندما يستقبل المستخدم خطأ DB2 هذا باستخدام Tidal Transaction Analyzer:

type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an execption.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

- Tidal Transaction Analyzer 1.9 أو الأحدث

- IBM DB2

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

يتم تلقي أخطاء مع عميل DB2.

الحل

قم بإجراء هذه الخطوات:

1. تحقق من تثبيت عميل DB2 وتكوينه بشكل صحيح.

2. تحقق من إمكانية الاتصال بقاعدة بيانات DB2 من خلال العميل DB2.

3. تحقق من أن عميل DB2 لديك إصدار 32 بت.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بتشغيل عميل DB2 إصدار 64 بت، فلن يعمل ذلك مع محلل المعاملات.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems