المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

ما هو الفرق بين إلغاء/إجهاض و إلغاء/إجهاض الكل؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الفرق بين أوامر القائمة الفرعية للتحكم في الوظيفة 'إلغاء/إجهاض' و 'إلغاء/إجهاض الكل'. تكون هذه الأوامر متاحة عندما تختار نشاط المهمة > التحكم في المهمة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Scheduler الإصدار 5.3.1 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

ما هو الفرق بين إلغاء/إجهاض و إلغاء/إجهاض الكل؟

يؤثر كلا الأمرين على المهام الموجودة في جدول الإنتاج المحدد فقط. ينطبق إلغاء/إجهاض الكل على الوظائف التي لها مثيلات متعددة (وظائف متكررة).

- إلغاء/إجهاض—منع أو إيقاف تشغيل مهمة في جدول الإنتاج.

- إلغاء/إجهاض الكل—يمنع تشغيل كافة مثيلات المهمة غير المكتملة في جدول الإنتاج.

عندما تختار إلغاء/إجهاض الكل، يمكنك إختيار ما إذا كنت تريد تحرير التبعيات من المهمة المختارة. إذا أخترت الإصدار، فإن الوظيفة التابعة لم تعد تعتمد على الوظائف التي تقوم بإلغائها أو إجهاضها.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems