المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الخطوة 1. تطبيق الرمز المميز لحامل آلاف الأعين في مركز التحكم

الخطوة 2. إضافة جهاز Room OS إلى Control Hub

الخطوة 3. تمكين ThousandEyes على جهاز Room OS

الخطوة 4. إنشاء إختبار الوكيل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إعداد جهاز نظام التشغيل Thousand Eye on Room وجهاز Microsoft Teams Room (MTR).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- المعرفة والوصول إلى بوابة ألف عين

- المعرفة والوصول إلى جهاز نظام تشغيل الغرفة (OS)

- المعرفة والوصول إلى Cisco Webex Control Hub

- تصميم

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- بوابة الألف عين

- جهاز Room OS

- Webex Control Hub

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تتيح غرف عمل Cisco لأجهزة Cisco لديك إمكانية توفير خبرات عمل مختلطة رائعة - مما يحسن الإنتاجية والتعاون. يتم دمج وكلاء Thousand Eye Endpoint بشكل طبيعي في أجهزة RoomOS وتوفير إمكانية رؤية مسار الشبكة عن طريق الخطوات الفرعية عندما تكون هذه الأجهزة جزءا من الاجتماعات. يمكن تنشيط هذه الوكلاء بشكل صريح باستخدام Control Hub، وهو نفس التكامل المستخدم لعملاء Windows و MacOS. لذلك، سيكون لمسؤولي الشبكات تجربة مألوفة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

التكوين

الخطوة 1.  تطبيق الرمز المميز لحامل ThousandEyes في لوحة التحكم

بدء الوصول إلى لوحة معلومات Thousand Eye وإنشاء رمز مميز لحامل OAuth.

قم بتمكين الرمز المميز لحامل OAuth على لوحة معلومات هندسة حركة المرور (TE). تأكد من حفظ الرمز المميز بأمان للاستخدام المستقبلي.

انتقل إلى مركز التحكم. انقر فوق إعدادات المؤسسة ثم ابحث في آلاف العينين.

تبديل تمكين مفتاح وصول Allow ThousandEye API إلى التشغيل.

تظهر نافذة منبثقة. الصق الرمز المميز لحامل OAuth الذي قمت بنسخه من قسم رموز API المميزة للمستخدم ThousandEyes وتنشيط الخدمة.

يبدو الموقع الموثوق به كما يلي:

الخطوة 2. إضافة جهاز Room OS إلى Control Hub

قم بإضافة جهازك إلى مركز التحكم باستخدام رمز من 16 رقما.

الخطوة 3. تمكين ThousandEyes على جهاز Room OS

الآن أجعل الجهاز المسجل على السحابة واعيا ألف عين.

في لوحة معلومات الألف عين، انتقل إلى وكلاء نقطة النهاية > إعدادات العميل > إضافة عامل نقطة نهاية جديد.

انقر على إضافة عامل نقطة نهاية جديد وانسخ سلسلة الاتصال الجديدة.

إضافة سلسلة اتصال على جهاز نظام تشغيل الغرفة.

ملاحظة: تتم إضافة سلسلة الاتصال هذه على مستوى الجهاز. يمكن لهذا الجهاز فقط إرسال الإحصائيات إلى TE.

أو

انتقل إلى Control Hub (لوحة التحكم) > Devices (الأجهزة) > Device (الجهاز) > All Configuration (كل التكوين) وابحث عن آلاف العينين > إضافة سلسلة توصيل.

بالنسبة لتكامل المستوى العام، والذي سيكون ساري المفعول على جميع الأجهزة المضافة في لوحة التحكم، انتقل إلى الأجهزة > الإعدادات > آلاف العينين وانقر إضافة لإدراج سلسلة الاتصال.

بعد إضافة السلسلة، انتقل إلى لوحة معلومات الألف عين وتحقق مما إذا كنت ترى الجهاز الذي تمت إضافته.

تحت إعدادات الوكيل، يجب أن تكون قادرا على رؤية جهاز جديد مضاف.

الخطوة 4. إنشاء إختبار الوكيل

الآن في لوحة معلومات Thousand Eye، يجب عليك إنشاء إختبار عميل.

يوفر إختبار الوكيل قوالب خاصة بالنظام الأساسي للجهاز، والتي يمكن إستخدامها بشكل أكبر لجلب الإحصاءات من الجهاز عند وجودهم في إجتماع. على سبيل المثال، نظام Webex الأساسي .

في النظام الأساسي Thousand Eye، انتقل إلى وكلاء نقاط النهاية > إعدادات الاختبار > تطبيق المراقبة.

أختر Webex إذا كنت تنوي مراقبة مكالمات Webex لجهاز RoomOS.

انقر فوق بطاقة Webex لإضافة عامل إختبار Webex.

ابحث عن اسم معرف موقع Webex الخاص بك من Control Hub وأضفه هنا.

يمكن العثور على معرف الموقع في خدمات لوحة التحكم > (قائمة الجانب الأيسر) > الاجتماعات.

الآن لديك وكلاء Webex تم نشرهم لمراجعة الإحصائيات على لوحة المعلومات.

الآن، بما أن الوكلاء مدرجون في القائمة، فإنه جاهز للاستماع إلى الإحصائيات من جهاز Room OS المتصل بعقدة وسائط Webex. موقع Webex هو وكيل تطبيق موثوق به على TE.

ستقوم عقدة وسائط Webex الآن بترحيل حركة مرور البيانات إلى تطبيق TE، وستتمكن من رؤية الرجفان والخسارة ومسار الشبكة لنظام تشغيل الغرفة.