المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

إستبدال العقدة النشطة

إستبدال عقدة الاستعداد

خطوات تكوين HA في خادم داخلي

1. على العقدة النشطة

2. على عقدة الاستعداد

3. على العقدة النشطة

معلومات إضافية

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستبدال عقدة "مدير البرامج الذكية" (SSM) النشطة أو الاحتياطية بشكل مسبق في بيئة عالية التوفر.

معلومات أساسية

عند نشر الخوادم الجاهزة، يتم نشرها كعقد مستقلة. لا توجد أية مفاهيم مطبقة كنشر ثانوي. وهذا يرجع إلى الطريقة التي يتم بها تطوير التطبيق قيد التشغيل. هناك عدة حاويات مدمجة في كيان واحد وتستضيف كتطبيق نهائي للمستخدمين.

لذا فإن أفضل ممارسة ستكون:

عقدة

IP

القيم المرجعية

ج

x.x.x.a

10.106.43.11

B

x.x.x.b

10.106.43.13

IP الظاهري (VIP)

x.x.x.c

10.106.43.17

خلينا نقول HA مدمج وموجود. العقدة "A - x.x.x.a" هي العقدة النشطة والعقدة "B - x.x.x.b" في وضع الاستعداد وسيكون بروتوكول الإنترنت (IP) الظاهري (VIP) هو 'x.x.c'.

في البداية، تكون حالة HA الفعلية عندما يتم الحفاظ على HA طبيعية كما هو موضح في الصورة.

إستبدال العقدة النشطة

دعنا نفترض كمستخدم أنك تريد إستبدال العقدة النشطة.

في هذا السيناريو، سوف تتولى عقدة الاستعداد الخاصة بك موقع العقدة النشطة وتظل الشبكة تعمل فوق الشخصية المهمة.

يمكن للمستخدم إستبدال العقدة النشطة بهذه الخطوات:

1. قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي صالحة من العقدة النشطة حاليا (والتي ستكون العقدة الاحتياطية).

2. قم بتشغيل الأمر ha_teardown من تلك العقدة من خلال وحدة التحكم on-prem.

3. قم بنشر خادم جديد على الكمبيوتر الأولي وتأكد من مطابقة الإصدارات.

4. قم باستعادة النسخ الاحتياطي المجمع لاحقا على هذه العقدة التي تم إنشاؤها حديثا.

5. ثم ابدأ HA من البداية.

إستبدال عقدة الاستعداد

دعنا نفترض كمستخدم أنك تريد إستبدال عقدة الاستعداد الخاصة بك.

في هذا السيناريو، ستبقى النقطة النشطة الخاصة بك كما هي وتظل الشبكة تعمل فوق الشخصية المهمة.

يمكن للمستخدم إستبدال عقدة الاستعداد بهذه الخطوات:

1. قم بتشغيل الأمر ha_teardown في العقدة النشطة من خلال وحدة التحكم on-prem.

2. قم بنشر خادم جديد على الكمبيوتر الأولي وتأكد من مطابقة الإصدارات.

3. ثم ابدأ HA من البداية.

خطوات تكوين HA في خادم داخلي

إجراء مفصل خطوة بخطوة لتشكيل HA من لا شيء:

1. على العقدة النشطة

1. وحدة التحكم الداخلية.

2. HA_Generatekeys <HA كلمة مرور نظام المجموعة>.

2. على عقدة الاستعداد

1. HA_PROVISION_STANDBY.

2. أدخل عنوان IP للعقدة النشطة: <x.x.x.a>.

3. أدخل عنوان IP الخاص للعقدة النشطة: <أترك القيم الافتراضية>.

4. أدخل عنوان IP للعقدة الاحتياطية: <x.x.x.b>.

5. أدخل عنوان IP الخاص لعقدة الاستعداد: <أترك القيم الافتراضية>.

6. أدخل كلمة مرور نظام المجموعة HA: <HA تستخدم كلمة مرور نظام المجموعة في ha_generate>.

3. على العقدة النشطة

1. نشر HA.

2. أدخل عنوان IP للعقدة النشطة: <x.x.x.a>.

3. أدخل عنوان IP الخاص للعقدة النشطة: <أترك القيم الافتراضية>.

4. أدخل عنوان IP للعقدة الاحتياطية: <x.x.x.b>.

5. أدخل عنوان IP الخاص لعقدة الاستعداد: <أترك القيم الافتراضية>.

6. أدخل عنوان IP الظاهري: <x.x.x.c>.

7. أدخل كلمة مرور نظام المجموعة HA: <HA تستخدم كلمة مرور نظام المجموعة في ha_generate>.

معلومات إضافية

- لا توجد مفاهيم خاصة بمواجهة الأعطال/تجاوز الأعطال في إدارة الحالة الآمنة (SSM) أثناء التشغيل المسبق حيث لا يوجد وضع أساسي أو ثانوي للتصميم.

- يمكن للمستخدم تشغيل الأمر ha_teardown فقط عندما تكون العقدة نشطة. إذا كانت عقدة إستعداد، فسيرمي النظام الشعار "تشغيل الأمر على العقدة النشطة أولا".

- يمكنك دائما الرجوع إلى الموضوع "التثبيت اليدوي على الجهاز الظاهري (VM)" في دليل التثبيت لإجراء النشر بالتفصيل.

- هذا هو الارتباط الخاص بدليل تثبيت SSM الإصدار 8-202201 قبل التمهيد.

- يمكنك الرجوع إلى هذه المقالة للحصول على مزيد من التفاصيل حول مجموعة SSM On-prem 8. x HA".

إذا كانت لا تزال لديك أي إستفسارات إضافية حول حالة الاستخدام هذه، فعليك فتح طلب خدمة (SR) للحصول على المساعدة الكاملة.