المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

تكوين مهمة النسخ الاحتياطي للتكوين

AireOS 8.x WLCs

Catalyst 9800 IOS-XE WLC

المراجع

المقدمة

يصف هذا المستند عملية النسخ الاحتياطي لتكوين وحدة تحكم في شبكة LAN اللاسلكية (WLC) من Cisco التي تشغل نظام التشغيل AireOS أو IOS-XE (Catalyst 9800) عند إستخدام البنية الأساسية ل Cisco Prime كخادم إدارة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- التكوين الأساسي Catalyst 9800 أو AireOS WLC

- تم إعداد بنية Cisco Prime الأساسية بالفعل، مع إضافة وحدات التحكم إلى المخزون بالفعل

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- وحدة التحكم Catalyst 9800 v17.3.1

- 5520 WLC يركض 8.10.130

- Prime Infrastructure 3.8.1

تكوين مهمة النسخ الاحتياطي للتكوين

AireOS 8.x WLCs

باستخدام AireOS WLC، هناك طريقتان لإجراء نسخ إحتياطي للتكوين.

ستعمل صفحة أرشيف التكوين في Prime Infrastructure بنجاح إذا كان يمكن الوصول إلى وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من خلال SSH. ليس TFTP إلزاميا لتنفيذ هذه العملية. سيتم عرض التكوين على Prime Infrastructure ضمن تكوينات بدء التشغيل كما هو موضح أدناه:

يتم إستخدام الوظيفة (في وظائف النظام في صفحة الإدارة) النسخ الاحتياطي لتكوين وحدة التحكم لإجراء نسخ إحتياطي لتكوين وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) من خلال تحميل (S) (T)FTP.

سيقوم Prime بدفع المهمة إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)، وسيقوم عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بدفع ملف التكوين مباشرة إلى خادم TFTP الذي تم تكوينه في خيارات المهمة التي يمكنك تحريرها قبل تشغيله.

إذا تم تحديد خادم TFTP الافتراضي في خيارات المهمة، فسيتم تحميل ملف التكوين مباشرة إلى Prime Infrastructure في المستودع الافتراضي ( في الإخراج التالي، يكون Prime Infrastructure IP هو 10.48.76.8 )

النتائج:

(W-8510) >

>*TransferTask: Oct 18 19:41:05.759: Memory overcommit policy changed from 0 to 1

*TransferTask: Oct 18 19:41:05.759: RESULT_CODE:1

*TransferTask: Oct 18 19:41:42.036: tftp rc=0, pHost=10.48.76.8 pFilename=10_48_ 76_26_201018_2339.cfg pLocalFilename=/mnt/application/xml//clis/clifile

*TransferTask: Oct 18 19:41:42.043: RESULT_CODE:11

*TransferTask: Oct 18 19:41:42.043: RESULT_STRING: File transfer operation completed successfully.

*TransferTask: Oct 18 19:41:42.043: Memory overcommit policy restored from 1 to 0

*TransferTask: Oct 18 19:43:46.117: Memory overcommit policy changed from 0 to 1

*TransferTask: Oct 18 19:43:46.118: RESULT_CODE:1

إذا قمت بتحديد خادم TFTP آخر، فإن عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) سيقوم بتحميل التكوين مباشرة إلى ذلك الخادم. (في الإخراج التالي، يكون خادم TFTP هو 10.48.178.221).

النتائج:

((W-8510) >*TransferTask: Oct 18 20:02:10.853: Memory overcommit policy changed from 0 to 1

*TransferTask: Oct 18 20:02:10.853: RESULT_CODE:1

*TransferTask: Oct 18 20:02:10.853: RESULT_STRING: TFTP Config transfer starting.

*TransferTask: Oct 18 20:02:46.883: tftp rc=1, pHost=10.48.178.221 pFilename=10_48_76_26_201019_0000.cfg pLocalFilename=/mnt/application/xml//clis/clifile

تحقق من دليل مسؤول البنية الأساسية ل إجراء إضافة خوادم TFTP: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-3/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfastructure_3_3_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfastructure_3_3_AdminGuide_chapter_011.html#task_1164043

لذلك، أثناء تشغيل النسخ الاحتياطي لتكوين وحدة التحكم، سيتم دفع ملف تكوين وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) مباشرة إلى الخادم استنادا إلى تكوين المهمة.

Catalyst 9800 IOS-XE WLC

في البنية الأساسية ل Prime، هناك مهمتان يمكن إستخدامهما لتكوينات النسخ الاحتياطي

- النسخ الاحتياطي الخارجي لتكوين الجهاز

- النسخ الاحتياطي لتكوين وحدة التحكم

ومع ذلك، يتوفر أرشيف التكوين أيضا ويمكنه نسخ التكوين إحتياطيا على البنية الأساسية ل Prime مباشرة أيضا.

إذا قمت بتشغيل مهمة نظام النسخ الاحتياطي لتكوين وحدة التحكم. سيتم الحصول على التكوين عبر بروتوكول SSH (من خلال "show run-config") ويتم تخزينه في مجلد Prime Infrastructure TFTP بغض النظر عن البروتوكول أو المستودع الذي حددته.

لأخذ تكوينات النسخ الاحتياطي خارج "البنية الأساسية ل Prime" الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800، نحتاج إلى تشغيل المهمة: النسخ الاحتياطي لتهيئة الأجهزة - الخارجي.

ستأخذ وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800 النسخ الاحتياطي للتكوين الخاص بها على أنه تتم معالجته كمحول أو موجه (وليس كنظام تشغيل AirOS)، وبالتالي فإن الفرق في السلوك.

عند تشغيل المهمة "يتم تشغيل النسخ الاحتياطي لتكوين الجهاز الخارجي"، يتم إرسال التكوينات من Prime إلى الخادم الخارجي. لذلك، سيقوم بتصدير التكوينات التي تمت أرشفتها إلى خادم خارجي.

سيأخذ أرشيف config أيضا config الجاري تشغيله ولكنه سيقوم أيضا بنسخ قاعدة بيانات vlan على الجزء العلوي منه. أثناء أرشفة التكوينات الخاصة بوحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800، تقوم وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) بتنفيذ الأوامر show running-config" وshow startup-config" لأخذ التكوينات من خلال بروتوكول SSH وتنفيذ الأمر copy flash:vlan.dat tftp:" لنقل قاعدة بيانات شبكة VLAN مباشرة إلى البنية الأساسية ل Prime من خلال TFTP. في الاختبار التالي، 10.48.76.8 هو عنوان IP الخاص بالخادم Prime و 10.48.39.200 هو عنوان IP الخاص بواجهة مستخدم الرسومات (WLC) طراز 9800.

فيما يلي نتائج أرشفة تكوينات عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) طراز 9800:

9800#

Nov 9 08:40:47.422: %HA_EM-6-LOG: catchall: show archive log config all

Nov 9 08:40:47.478: %HA_EM-6-LOG: catchall: show running-config

Nov 9 08:40:48.312: %HA_EM-6-LOG: catchall: show startup-config

Nov 9 08:40:48.392: %HA_EM-6-LOG: catchall: copy flash:vlan.dat tftp:

Nov 9 08:40:48.431: %HA_EM-6-LOG: catchall: disable

Nov 9 08:40:48.432: %SYS-6-LOGOUT: User admin has exited tty session 1(10.48.76.8)

بعد تشغيل أرشيف التكوين، سيقوم Prime بعرض تكوينات config الجاري و startup config و vlan. كما هو موضح أدناه:

إذا كنت تريد حظر TFTP بين ال 9800 WLC، وخادم Prime. سيفشل أرشيف التكوين لأن TFTP هو البروتوكول المستخدم بين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) والخادم.

فشل أرشيف config على البنية الأساسية ل Prime في هذه الحالة :

المراجع

دليل إدارة Prime Infrastructure

CSCvu70264

دليل البدء السريع ل Prime 3.8 - قائمة المنافذ