المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند عملية الإرجاع من وضع "مركز العمليات" عند تغيير خادم "البنية الأساسية ل Prime" إلى وضع "مركز العمليات" بعد تثبيت ملف ترخيص جديد.

المشكلة

1. نظرا لعدم وجود عدد كاف من التراخيص لإدارة الأجهزة أو لعملية نشر جديدة، يجب شراء ترخيص جديد وتثبيته في خادم البنية الأساسية ل Prime. ومع ذلك، بمجرد تثبيت الترخيص الجديد، يتغير النظام من Cisco Prime Infrastructure إلى مركز العمليات، وتصبح بيانات بنية Prime الأساسية السابقة غير مرئية.

هذه هي الطريقة التي تبدو بها صفحة تسجيل الدخول قبل تثبيت الترخيص:

هذا ما ستؤول إليه الأمور:

الحل

يتم إستخدام "مركز العمليات" لإدارة مثيلات متعددة ل Prime Infrastructure. لمزيد من المعلومات، راجع https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-6/user/guide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_6_0_UserGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_6_0_UserGuide_chapter_010101.html

ميزة نظام المجموعة هي التي تحول ترخيص Prime Infrastructure إلى ترخيص مركز عمليات.  يمكن فصل هذا الخيار عن ملف الترخيص دون التأثير على باقي ميزات الترخيص.

خطوات تعديل ملف الترخيص:

1. الرجاء أخذ نسخة من ملف الترخيص الموجود بالفعل.

2. تحرير ملف الترخيص والبحث عن مجموعة الميزات.

3. احذف الفقرة الكاملة المرتبطة بهذه الميزة، والتي ستنتهي بعلامات اقتباس (").

4. قم بحفظ ملف الترخيص.

5. قم بتثبيت ملف الترخيص.

مثال على ملف ترخيص النموذج:

INCREMENT PI-AS cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID=TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID> XXXXXXXXXXXXXXXXX </LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \

<PAK>xxxxxxxxxxx</PAK>" SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

INCREMENT PI-LF cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID= TEST PL:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LicFileID><LicLineID>2</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

FEATURE CLUSTER cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \

HOSTID= TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID> xxxxxxxxxxx </LicFileID><LicLineID>3</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx "

FEATURE PI-BASE cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \

HOSTID=HOSTNAME= TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXX</LicFileID><LicLineID>4</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

يجب أن يبدو ملف الترخيص المعدل بهذا الشكل:

INCREMENT PI-AS cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID=TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID> XXXXXXXXXXXXXXXXX </LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \

<PAK>xxxxxxxxxxx</PAK>" SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

INCREMENT PI-LF cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID= TEST PL:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LicFileID><LicLineID>2</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx"

FEATURE PI-BASE cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \

HOSTID=HOSTNAME= TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXX</LicFileID><LicLineID>4</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

يرجى فتح صفحة تسجيل الدخول إلى بنية Prime الأساسية بعد تطبيق ملف الترخيص، والتحقق من أن الخادم لم يعد في وضع "مركز العمليات".

معلومات ذات صلة

- دليل مستخدم Cisco Prime Infrastructure: https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/prime-infrastructure/products-user-guide-list.html

- دليل مسؤول البنية الأساسية ل Cisco Prime: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-7/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfratructure_3_7_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_7_AdminGuide_chapter_01.html

- دليل مرجع أوامر Cisco Prime Infrastructure: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-7/command/reference/cli37.html

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems