المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

تحليل TAC وتوصياته

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية التغلب على عند عدم عرض إحصائيات أي من بيانات NetFlow والتطبيقات على أنه MACE لم يتم تمكينها في ISR 2951.

معلومات أساسية

لا توجد إحصائيات للبيانات والتطبيقات الخاصة ب NetFlow معروضة على عدد قليل من أجهزتنا.

على سبيل المثال:

المنتج: الإصدار Cisco 2951 Integrated Services Router G2، الإصدار 15.1(4)M4

اتباع طريقة Cisco الموصى بها لتكوين تدفق ISR الأجهزة -

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-0/user/guide/pi_ug/setup_monitor.html#77453

محاولة تمكين AVC / MACE على 2900 ISR، لا يتوفر أمر MACE، بعد تكوين G2

تحليل TAC وتوصياته

ترخيص التقييم لحزمة datak9 التي يلزم تطبيقها على الموجه لأنه غير مستخدم في هذا الوقت.

Index: 5        Feature: datak9                            Version: 1.0

License Type: EvalRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8  weeks 4  days

Evaluation period left: 8  weeks 4  days

Period used: 0  minute  0  second

License Count: Non-Counted

License Priority: None

Store Index: 2

Store Name: Built-In License Storage

لتطبيقه، قم بقبول إتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) باستخدام هذا الأمر ثم قم بتغيير مستوى التمهيد إلى datak9 وأعد تحميل الموجه:

Router(config)# license accept end user agreement

Router(config)# license boot module c2900 technology-package datak9

بعد تمكين datak9، يمكنك رؤية التدفقات.

كيف نجعل من ترخيص التقييم دائما > سيكون تلقائيا دائما بعد الفترة الزمنية المنصوص عليها تحت الميزة.

معلومات ذات صلة

- http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/sw_activation/SA_on_ISR.html

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems