المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التدابير الوقائيه

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تحليل المشاكل المتعلقة بمساحة القرص المنخفضة التي تشاهد بشكل عام في البنية الأساسية ل Cisco Prime ومنهجية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تعرض البنية الأساسية ل Cisco Prime رسالة منبثقة التحذير/الأهمية في واجهة المستخدم عند تسجيل الدخول إلى خادم Cisco Prime Infrastructure. يتم حساب عمليات عبور الحدود لهذه الإنذارات استنادا إلى إستخدام الأقسام الخاصة بالبنية الأساسية ل Prime وLocalDiskvol فقط.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- برنامج Cisco Prime Infrastructure

- Linux OS CLI

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة حيث تم ملاحظة الأعراض. إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تتيح لك البنية الأساسية ل Prime إمكانية تكوين وحدة تحكم واحدة أو أكثر من وحدات التحكم والمحولات ونقاط الوصول المرتبطة ومراقبتها. تتضمن البنية الأساسية ل Prime نفس خيارات التكوين ومراقبة الأداء والأمان وإدارة الأعطال والمحاسبة المستخدمة على مستوى وحدة التحكم، كما تضيف طريقة عرض رسومية للعديد من وحدات التحكم ونقاط الوصول المدارة.

على Linux، تعمل Prime Infrastructure كخدمة، والتي تعمل باستمرار وتستأنف التشغيل بعد إعادة التمهيد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الخطوة 1. أداة تنظيف نظام التحكم في الشبكة (NCS) هي أداة مساعدة مضغوطة يتم إستخدامها لاستعادة مساحة القرص في البنية الأساسية ل Cisco Prime. ارجع إلى دليل مرجع الأوامر ل Cisco Prime Infrastructure 3.1 حول كيفية إستخدام الأداة المساعدة ومرجع الأوامر.

الخطوة 2. إذا لم تسترد أداة تنظيف NCS المساعدة مساحة القرص الموقع، فاكتشف الدلائل التي تستهلك مساحة القرص في خادم بنية Cisco Prime الأساسية وتتسبب في تشغيلها على مساحة قرص منخفضة.

قد تحتاج إلى الوصول إلى طبقة الجذر (ADE) من Cisco Prime Infrastructure لتشغيل الخطوات التالية.

تحذير: يجب التعامل مع الوصول إلى الجذر من قبل مسؤول النظام المعتمد الذي تتوفر لديه معرفة جيدة عن واجهة سطر الأوامر (CLI) لنظام التشغيل من Linux.

1. تسجيل الدخول في Cisco Prime Infrastructure CLI عبر مستخدم المسؤول.

2. انتقل إلى طبقة (ADE) الجذر للبنية الأساسية ل Cisco Prime.

3. دخلت هذا أمر:

- التحقق من إستخدام الدليل /opt مع df -h /opt

على سبيل المثال:

ade# df -h /opt

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/smosvg-optvol 120G 54G 61G 47% /opt

- العثور على الدلائل الموجودة في /إختيار التي تستهلك جزءا كبيرا من مساحة القرص مع du -h —max-depth=6 /opt | GREP [0-9]G | فرز -k2

ade# du -h --max-depth=6 /opt | grep [0-9]G | sort -k2

54G /opt

11G /opt/CSCOlumos

3.4G /opt/CSCOlumos/da

3.3G /opt/CSCOlumos/da/cdb

3.6G /opt/CSCOlumos/staging

2.0G /opt/CSCOlumos/staging/appdf

1.2G /opt/CSCOlumos/staging/pf

33G /opt/oracle

33G /opt/oracle/base

3.1G /opt/oracle/base/fast_recovery_area

3.1G /opt/oracle/base/fast_recovery_area/WCS

3.1G /opt/oracle/base/fast_recovery_area/WCS/onlinelog

25G /opt/oracle/base/oradata

25G /opt/oracle/base/oradata/WCS

22G /opt/oracle/base/oradata/WCS/datafile

3.1G /opt/oracle/base/oradata/WCS/onlinelog

4.3G /opt/oracle/base/product

4.3G /opt/oracle/base/product/11.2.0

4.3G /opt/oracle/base/product/11.2.0/dbhome_1

4. استنادا إلى الإخراج أعلاه، سنتمكن من تحديد ما إذا كانت مساحة القرص مستهلكة بواسطة قاعدة بيانات Oracle أو الدلائل الأخرى.

5. قارن حجم الدليل /opt وحجم /opt/oracle، إذا كان حجم دليل /opt/oracle أكبر من 60-70٪ من دليل /opt، فعليك إضافة مساحة أكبر على القرص إلى الجهاز الظاهري (إذا كان الجهاز الظاهري) أو ترقية محرك الأقراص الثابتة في حالة الجهاز المادي.

الخطوة 3. إذا لاحظت زيادة حجم دليل /opt/oracle بشكل مريب وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام، فيرجى فتح مركز المساعدة الفنية لهذا الأمر والتحقق من هذا الأمر مع مهندس Cisco TAC.

التدابير الوقائيه

يمكن أن تؤثر مساحة القرص المنخفضة على أداء البنية الأساسية ل Cisco Prime بطرق مختلفة، تتراوح من الأداء البطيء إلى حتى تعطل الخادم.

قد تواجه مشاكل أخرى مثل فشل النسخ الاحتياطي للتطبيق بسبب عدم كفاية مساحة القرص أو حتى الفشل أثناء ترقية البنية الأساسية ل Cisco Prime.

يساعد إتخاذ بعض التدابير الوقائية البسيطة على تسهيل الحياة لمسؤول النظام المسؤول عن بنية Cisco Prime الأساسية وتجنب المشكلة التي قد تظهر بسبب انخفاض القرص في الخادم.

ارجع إلى إدارة مشاكل مساحة القرص للحصول على أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها لإبقاء إستخدام قرص Cisco Prime Infrastructure تحت التحكم.