المحتويات

المقدمة

إصلاح أسماء مضيف العميل المفقودة

المقدمة

لكي تتمكن Cisco Prime Infrastructure من معالجة قيم اسم مضيف العميل بنجاح، يلزم إرجاع استعلامات DNS في أقل من ثانيتين. في بعض الظروف، حتى مع استجابات DNS الأسرع، قد يقوم خادم البنية الأساسية ل Prime بوضع علامة على خادم DNS على أنه معطل ولن يستعلم عنه لمدة 30 دقيقة، مما يتسبب في الإبلاغ عن قيمة "لا يوجد اسم مضيف عميل" على بعض العملاء السلكيين واللاسلكيين.

إصلاح أسماء مضيف العميل المفقودة

يمكن للمستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة العمل حولها باستخدام أي من الطرق التالية:

1. قم بزيادة الإعداد الافتراضي للبنية الأساسية ل Prime لنهايات وقت DNS. يمكنك تنفيذ هذا الإجراء من خلال تغيير القيمة (يجب أن تكون الوحدة بالثواني) للسمة HostName.Threshold في ملف خصائص Prime Infrastructure/opt/CSCOlumos/conf/rfm/classes/com/cisco/server/resources/ClientParameters.properties. بمجرد إجراء هذا التغيير، سيتعين عليك إعادة تشغيل خادم Prime Infrastructure لتطبيق التغيير (للحصول على التفاصيل، راجع إعادة تشغيل البنية الأساسية ل Prime).

2. قم بتكوين البنية الأساسية ل Prime لتمكين البحث عن اسم مضيف DNS وتحديد خادم DNS لديه وقت إستجابة سريع جدا. لمزيد من التفاصيل، راجع تمكين البحث عن اسم المضيف ل DNS.