المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الإجراء

النسخ الاحتياطي اليدوي

النسخ الاحتياطي التلقائي (المجدول)

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إجراء نسخ إحتياطي لتكوين محول باستخدام Cisco Data Center Network Manager (DCNM) من خلال SFTP.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- يجب أن يكون لدى جميع المحولات التي يجب نسخها إحتياطيا ترخيص FM_SERVER.

- يجب أن يكون لديك خادم FTP آمن (SFTP) وحساب مستخدم.

- يجب أن يكون لديك حساب مستخدم لبروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) الإصدار 3.

- يجب أن يكون لديك حساب مستخدم Secure Shell (SSH).

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Data Center Network Manager (DCNM) 5.2(x).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الإجراء

النسخ الاحتياطي اليدوي

أتمت هذا steps in order to استعملت DCNM و SFTP أن نسخة إحتياطية مفتاح تشكيل:

1. قم بتثبيت خادم SFTP/SCP على محطة عمل DCNM.

2. قم بتكوين اسم مستخدم وكلمة مرور على محطة عمل SFTP.

ملاحظة: يجب أن يكون لهذا المستخدم جميع الامتيازات في دليل جذر SFTP الذي يتضمن دليل تحميل/تنزيل/حذف/إعادة تسمية/قائمة.

3. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة ويب DCNM.

4. انقر فوق admin > بيانات اعتماد SFTP.

5. املأ المعلومات الخاصة بخادم SFTP.

يتم إستخدام هذه المعلومات على المحول لنقل ملف التكوين إلى خادم SFTP. الدليل الجذر هو المسار إلى الدليل الجذر الذي تم تكوينه على خادم SFTP.

على سبيل المثال: على نظام Windows الأساسي، قد يكون الأمر مثل "C:\SFTP".

6. أختر محول التحقق من الصحة للاختبار ضده.

7. انقر فوق التحقق من الصحة وتطبيقها.

بمجرد النقر فوق التحقق والتطبيق، تحدث هذه الخطوات:

1. تم فتح جلسة SSH إلى المحول.

2. يتم إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) لنسخ اسم المحول إلى ملف على bootflash.

3. يتم إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) لنسخ ملف bootflash إلى خادم SFTP.

4. يتم حذف ملف bootflash.

إذا كانت هذه النسخة الاحتياطية حقيقية، فسيكون الملف هو تكوين المحول، وستحدث الخطوات التالية أيضا:

1. يتم نسخ ملف التكوين من دليل خادم SFTP إلى قاعدة بيانات DCNM.

2. يتم حذف ملف التكوين في دليل SFTP.

يتم الإبلاغ عن حالة العملية في مربع الحوار معلومات. فيما يلي مثال على إختبار ناجح:

يمكنك عرض السجلات الموجودة في القائمة "سجلات" (Admin > Log > Web Reports)؛ هنا نموذج سجل:

!--- Switch names is MDF-FABRIC-A.

MDS-FABRIC-A#

!--- The IP address of the switch is 172.18.121.66.

2012.05.12 10:07:19  INFO  [FM.WebReport]

show switchname > bootflash:172.18.121.66-120512-100716-TEST

MDS-FABRIC-A# copy bootflash:172.18.121.66-120512-100716-TEST

sftp://Jim@172.18. 121.71/172.18.121.66-120512-100716-TEST

!--- SFTP user ID is Jim. !--- The SFTP (DCNM) server IP address is 172.18.121.71.

Jim@172.18.121.71's password:

2012.05.12 10:07:20  INFO  [FM.WebReport]

Connected to 172.18.121.71.

sftp> put  /bootflash/172.18.121.66-120512-100716-TEST

/172.18.121.66-120512-100716-TEST

Uploading /bootflash/172.18.121.66-120512-100716-TEST to

/172.18.121.66-120512-100716-TEST

/bootflash/172.18.121.66-120512-100716-TEST   0%  0  0.0KB/s  --:-- ETA

/bootflash/172.18.121.66-120512-100716-TEST 100% 13  0.0KB/s  00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 10:07:20  INFO  [FM.WebReport]

Successful backup

2012.05.12 10:07:20  INFO  [FM.WebReport]

delete bootflash:172.18.121.66-120512-100716-TEST

هنا مثال على فشل الاتصال بالمحول باستخدام SSH:

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 10:32:49  INFO  [FM.WebReport]

Start Running Config Diff Report Async FID:70 vsanPK: Report Type:14

2012.05.12 10:32:49  INFO  [FM.WebReport]

Starting report Verify Server Credentials ,report ID:917511

2012.05.12 10:32:53  INFO  [FM.WebReport]

Unable to open connection to Switch MDS-FABRIC-A

2012.05.12 10:32:53  INFO  [FM.WebReport]

Unable to open connection to Switch MDS-FABRIC-A

هنا مثال على SFTP failed بسبب اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة:

ملاحظة: تم إستخدام اسم مستخدم غير صحيح لإنشاء إخراج النموذج أدناه؛ ومع ذلك، ينتج عن كلمة المرور غير الصحيحة نفس الفشل.

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 14:47:31  INFO  [FM.WebReport]

show switchname > bootflash:172.18.121.66-120512-144728-TEST

MDS-FABRIC-A# copy bootflash:172.18.121.66-120512-144728-TEST

sftp://test@172.18 .121.71/172.18.121.66-120512-144728-TEST

test@172.18.121.71's password:

2012.05.12 14:47:31  INFO  [FM.WebReport]

Permission denied, please try again.

test@172.18.121.71's password:

2012.05.12 14:47:31  INFO  [FM.WebReport] Incorrect Password

2012.05.12 14:48:25  INFO  [FM.WebReport]

Permission denied, please try again.

test@172.18.121.71's password:

Permission denied, please try again.

test@172.18.121.71's password:

2012.05.12 14:48:31  INFO  [FM.WebReport]

Permission denied, please try again.

test@172.18.121.71's password:

Permission denied, please try again.

ملاحظة: تحقق دائما من السجلات إذا كان الاختبار غير ناجح.

النسخ الاحتياطي التلقائي (المجدول)

أتمت هذا steps in order to جدولة مهمة أن نسخة إحتياطية التشكيل من البناء يوميا:

1. في واجهة ويب DCNM، انقر فوق نسخ إحتياطي > إنشاء.

2. قم بتوسيع شبكة منطقة التخزين (SAN)، وحدد البنية.

3. في منطقة "خيارات النسخ الاحتياطي"، انقر فوق زر تكرار الاختيار المتوافق مع عدد المرات التي تريد فيها تشغيل المهمة.

4. أدخل تاريخ البدء في حقل البدء وتاريخ الانتهاء في حقل النهاية.

5. طقطقة يخلق.

لعرض المهمة التي قمت بإنشائها، انتقل إلى النسخ الاحتياطي > المهام.

بعد تشغيل مهمة، قم بعرض عمود الحالة للحصول على معلومات حول العملية.

توضح هذه الصورة أنه توجد سبعة (7) محولات على البنية ولكن تم إجراء نسخ إحتياطي لاثنين (2) فقط.

انتقل إلى admin > السجلات لعرض المعلومات التفصيلية في السجلات:

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 15:05:00  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch: Static-5596-A-------

2012.05.12 15:05:00  INFO  [FM.WebReport]

Skipping unlicensed Switch Static-5596-A

2012.05.12 15:05:00  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch:F340.24.10-5548-1-x-------

2012.05.12 15:05:00  INFO  [FM.WebReport]

Skipping non SNMP v3 Switch F340.24.10-5548-1-x

2012.05.12 15:05:00  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch:MDS-FABRIC-A-------

2012.05.12 15:05:02  INFO  [FM.WebReport]

copy running-config bootflash:172.18.121.66-120512-150501-R

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 15:05:05  INFO  [FM.WebReport]

copy running-config bootflash:172.18.121.66-120512-150501-R

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

MDS-FABRIC-A# copy bootflash:172.18.121.66-120512-150501-R

sftp://Jim@172.18.121 .71/172.18.121.66-120512-150501-R

Jim@172.18.121.71's password:

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

Connected to 172.18.121.71.

sftp> put  /bootflash/172.18.121.66-120512-150501-R

/172.18.121.66-120512-150501-R

Uploading /bootflash/172.18.121.66-120512-150501-R to

/172.18.121.66-120512-150501-R

/bootflash/172.18.121.66-120512-150501-R    0%   0    0.0KB/s  --:-- ETA

/bootflash/172.18.121.66-120512-150501-R  100%  25KB 25.4KB/s  00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

Successful backup

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

delete bootflash:172.18.121.66-120512-150501-R

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch:F340-------

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

Skipping unlicensed Switch F340

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch:F440-------

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

Skipping unlicensed Switch F440

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch:N7K-24-13-7010-1-fcoe------

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

Skipping non SNMP v3 Switch N7K-24-13-7010-1-fcoe

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch:24-------

2012.05.12 15:05:11  INFO  [FM.WebReport]

copy running-config bootflash:172.18.121.43-120512-150508-R

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

24.10.5020A.1#

2012.05.12 15:05:15  INFO  [FM.WebReport]

copy running-config bootflash:172.18.121.43-120512-150508-R

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

24.10.5020A.1# copy bootflash:172.18.121.43-120512-150508-R

sftp://Jim@172.18.12 1.71/172.18.121.43-120512-150508-R vrf management

Jim@172.18.121.71's password:

2012.05.12 15:05:15  INFO  [FM.WebReport]

Connected to 172.18.121.71.

sftp> put  /bootflash/172.18.121.43-120512-150508-R

/172.18.121.43-120512-150508-R

Uploading /bootflash/172.18.121.43-120512-150508-R to

/172.18.121.43-120512-150508-R

/bootflash/172.18.121.43-120512-150508-R    0%   0    0.0KB/s  --:-- ETA

/bootflash/172.18.121.43-120512-150508-R  100%  27KB 27.4KB/s  00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

24.10.5020A.1#

2012.05.12 15:05:15  INFO  [FM.WebReport]

Successful backup

2012.05.12 15:05:16  INFO  [FM.WebReport]

delete bootflash:172.18.121.43-120512-150508-R

24.10.5020A.1#

2012.05.12 15:05:16  INFO  [FM.WebReport] Backed up Fabric

Fabric_MDS-FABRIC-A, Switches 2 out of 7 in 0 minutes.

*********************************************************

يظهر السجل أن 2 فقط من ال 7 مفتاح كان نسخت إحتياطيا:

- إثنان (2) تم نسخه إحتياطيا.

- تم تخطي (3) لعدم حيازتهم لرخصة.

- تم تخطي إثنين (2) لأنه لم يتم تمكين SNMPv3 لهما.

لعرض التكوين الذي تم نسخه إحتياطيا، انتقل إلى النسخ الاحتياطي > عرض.

يمكنك عرض النسخ الاحتياطية وحذفها ونسخها وتحريرها، أو يمكنك حفظها في ملف محلي.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems