المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

إستخدام PCD كمستودع نسخ إحتياطي

إستخدام PCD كمستودع إسترداد

إستخدام PCD كنظام ملفات بعيد لإجراء الترقيات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام نشر التعاون الأساسي (PCD) كخادم بروتوكول نقل الملفات الآمن (SFTP) لتوفير خيار خادم عن بعد لمهام مثل الترقيات وعمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)، الإصدار 11.5(1) أو إصدار أحدث

- PCD الإصدار 11.6(2) أو إصدار أحدث

- يوصى أيضا بعملاء نقل الملفات (مثل Filezilla)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- CUCM الإصدار 11.5SU6

- PCD الإصدار 11.6(2)

- فيليزيلا

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يوفر نظام إسترداد البيانات بعد الكوارث (DRS)، الذي يمكن استدعاؤه من إدارة Cisco Unified Communications Manager، أو من أي عقدة "المراسلة الفورية والحضور"، إمكانات النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها بالكامل لجميع الخوادم في مجموعة CUCM. يتيح لك "نظام إسترداد البيانات بعد الكوارث" إمكانية إجراء عمليات نسخ إحتياطي للبيانات مجدولة تلقائيا أو التي يتم استدعاؤها بواسطة المستخدم بشكل منتظم.

يقوم نظام إستعادة البيانات بعد الكوارث بتنفيذ عملية نسخ إحتياطي على مستوى المجموعة، مما يعني أنه يجمع عمليات نسخ إحتياطي لجميع الخوادم الموجودة في مجموعة CUCM إلى موقع مركزي ويحفظ بيانات النسخ الاحتياطي إلى جهاز التخزين الفعلي.

من أجل نسخ البيانات إحتياطيا إلى جهاز بعيد على الشبكة، يجب أن يكون لديك خادم SFTP تم تكوينه. تسمح لك Cisco باستخدام أي منتج خادم SFTP، ولكن PCD هو بروتوكول SFTP الوحيد الذي يدعمه مركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco.

التكوين

إستخدام PCD كمستودع نسخ إحتياطي

الخطوة 1. افتح Filizilla وسجل الدخول إلى خادم PCD الخاص بك باستخدام هذه المعلومات:

- المضيف: <IP أو اسم المضيف لخادم PCD الخاص بك>

- اسم المستخدم: adminsftp

- كلمة المرور: <كلمة مرور تطبيق PCD الخاص بك>

- المنفذ: 22

الخطوة 2. حدد دليل /النسخ الاحتياطي وافتحه.

الخطوة 3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق قائمة الملفات التي تقرأ سرد الدليل الفارغ، وحدد إنشاء دليل، كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 4. قم بتسمية الدليل الجديد CUCM_BU وحدد OK.

ملاحظة: نظرا لقيود أذونات لينوكس، لا يمكن إنشاء أدلة جديدة تحت دليل الجذر ("/")، يمكنك إنشاء دليل في أي دليل فرعي بدلا من ذلك.

الخطوة 5. على CUCM، انتقل إلى نظام إستعادة البيانات بعد الكوارث > النسخ الاحتياطي > جهاز النسخ الاحتياطي > إضافة جديد.

الخطوة 6. قم بإدخال القيم المعروضة في الصورة ثم حدد حفظ.

- اسم جهاز النسخ الاحتياطي: PCD_SFTP

- اسم المضيف/عنوان IP: <IP أو اسم المضيف لخادم PCD الخاص بك>

- اسم المسار: /Backup/CUCM_BU

- اسم المستخدم: adminsftp

- كلمة المرور: <كلمة مرور تطبيق PCD الخاص بك>

الخطوة 7. انتقل إلى النسخ الاحتياطي > النسخ الاحتياطي اليدوي، حدد PCD_SFTP كجهاز نسخ إحتياطي، كلا من UCM وCDR_CAR كميزات محددة وحدد بدء النسخ الاحتياطي.

الخطوة 8. بمجرد انتهاء النسخ الاحتياطي، يمكنك الانتقال إلى عميل نقل الملفات والتحقق من ملفات النسخ الاحتياطي، كما هو موضح في الصورة.

إستخدام PCD كمستودع إسترداد

الخطوة 1. على CUCM، انتقل إلى نظام إستعادة البيانات بعد الكوارث > إستعادة > معالج الاستعادة، وحدد PCD_SFTP كجهاز، ثم حدد التالي.

الخطوة 2. حدد ملف النسخ الاحتياطي الذي تريد الاستعادة منه وحدد التالي، كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 3. حدد UCM وCDR_CAR ثم حدد التالي.

الخطوة 4. حدد العقد التي تريد استعادتها ثم حدد إستعادة.

إستخدام PCD كنظام ملفات بعيد لإجراء الترقيات

الخطوة 1. افتح Filizilla وسجل الدخول إلى خادم PCD بهذه المعلومات.

- المضيف: <IP أو اسم المضيف لخادم PCD الخاص بك>

- اسم المستخدم: adminsftp

- كلمة المرور: <كلمة مرور تطبيق PCD الخاص بك>

- المنفذ: 22

الخطوة 2. انتقل إلى دليل /ترقية وافتحه.

الخطوة 3. انسخ ملف الترقية من الكمبيوتر إلى دليل /ترقية، كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 4. على CUCM، انتقل إلى إدارة نظام التشغيل الموحدة > ترقيات البرامج > تثبيت/ترقية.

الخطوة 5. قم بإدخال القيم المعروضة في الصورة ثم حدد التالي.

- المصدر: نظام الملفات البعيد

- الدليل: /ترقية

- الخادم: <IP أو اسم المضيف لخادم PCD>

- اسم المستخدم: adminsftp

- كلمة مرور المستخدم: <كلمة مرور تطبيق PCD الخاص بك>

- بروتوكول النقل: SFTP

الخطوة 6. حدد ملف الترقية الذي تريد تطبيقه، ثم حدد التالي.

الخطوة 7. قم بالمتابعة حسب الحاجة للترقية.

التحقق من الصحة

يعد إجراء التحقق من الصحة جزءا من عملية التكوين في الواقع.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.