المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

سير عمل مذكرة التفاهم

المحول الخلفي في إعداد UltraM

المتطلبات الأساسية

فحوصات الصحة

إجراء إستبدال المحول

فحص محول العمود الفقري المستبدل

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لاستبدال محول العمود الفقري المعيب (Nexus 9236C) في إعداد Ultra-M.

ينطبق هذا الإجراء على بيئة OpenStack من خلال إصدار NewTon حيث لا يقوم ESC بإدارة Cisco Prime Access Registrar (CPAR) وتثبيت CPAR مباشرة على VM الذي تم نشره على OpenStack.

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل مركزي لحزم البيانات المحمولة تم تجميعه مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه لتبسيط عملية نشر شبكات VNF. الخوادم التي تعد جزءا من إعداد Ultra-M متصلة بثلاثة أنواع مختلفة من المحولات :

- المحول Catalyst Switch

- مفتاح طرفي

- مفتاح العمود الفقري

تظهر هذه الصورة مخطط الشبكة الخاص بإعداد Ultra-M:

ملاحظة: تعد بنية الشبكة تمثيلا فقط، وقد تختلف الاتصالات بين المحولات بشكل طفيف، وهذا يعتمد على الحل الذي تم نشره.

مخصص هذا المستند لأفراد Cisco الملمين بإعداد Cisco Ultra-M وعمليات محولات Catalyst Switch.

المختصرات

VNF

وظيفة الشبكة الظاهرية

عمود فقري

المحول Nexus 9236C كعمود فقري

ممسحة

طريقة إجرائية

LAN

شبكة المنطقة المحلية

FTP

بروتوكول نقل الملفات

TFTP

بروتوكول نقل الملفات المبسط

CIMC

عنصر التحكم المتكامل في الإدارة من Cisco

سير عمل مذكرة التفاهم

تعرض هذه الصورة سير عمل المستوى العالي لإجراء الاستبدال.

المحول الخلفي في إعداد UltraM

المتطلبات الأساسية

قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي لملف التكوين من المحول الخلفي من خلال FTP/TFTP قبل أن يتم التعامل مع إستبدال المحول.

AL03-N9236c-POD2-spine1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [AL03-N9236c-POD2-spine1-running-config] backup-spine-cfg-2

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.1.1.1

Enter username: root

The authenticity of host '10.1.1.1 (10.1.1.1)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:dnHSXQ6fyYX5v8DU87oqVkCoA8CSPW7CpT+o2qilNI4.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.1.1.1' (ECDSA) to the list of known hosts.

root@10.1.1.1's password:

Connected to 10.1.1.1.

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-spine-cfg-2 backup-spine-cfg-2

Uploading /var/tmp/vsh/backup-spine-cfg-2 to /root/backup-spine-cfg-2

/var/tmp/vsh/backup-spine-cfg-2 0% 0 0.0KB/s --:-- ETA /var/tmp/vsh/backup-spine-cfg-2 100% 11KB 11.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

فحوصات الصحة

الخطوة 1. تحقق من إصدار البرنامج الحالي الذي يتم تشغيله في المحول وأدخل ملاحظة عليه.

AL03-N9236c-POD2-spine1# show ver

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.

All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under their own

licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless

otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not

limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or

GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.

A copy of each such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

Hardware

cisco Nexus9000 C9236C chassis

Intel(R) Xeon(R) CPU @ 1.80GHz with 16400560 kB of memory.

Processor Board ID FDO211613CA

Device name: AL03-N9236c-POD2-spine1

bootflash: 53298520 kB

Kernel uptime is 134 day(s), 14 hour(s), 48 minute(s), 25 second(s)

Last reset at 705173 usecs after Fri Mar 2 17:56:31 2018

Reason: Reset due to upgrade

System version: 7.0(3)I5(2)

Service:

plugin

--More-- Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

الخطوة 2. تحقق من إستخدام الترخيص الحالي.

AL03-N9236c-POD2-spine1# show license uasgesage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

الخطوة 3. ضمنت أن الكبل طبيعي يربط إلى المفتاح ميناء-channel، VLAN وأيضا الميناء وضع جيد كما هو متوقع.

AL03-N9236c-POD2-spine1# show interface status | grep connected

mgmt0 -- connected routed full 100 --

Eth1/1 Connected to leaf1 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/2 Connected to leaf1 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/4 Connected to leaf2 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/5 Connected to leaf2 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/7 Connected to Leaf3 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/8 Connected to Leaf3 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/10 connect leaf4 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/11 connect leaf4 connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/21/1 Connected to NMNET connected 101 full 10G QSFP-40G-SR4

Eth1/29 Connected to AL04- connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/30 Connected to AL04- connected trunk full 100G QSFP-100G-AOC5M

Eth1/36/1 connected to ARG | connected routed full 10G QSFP-40G-SR4

Eth1/36/2 connected to ARG | disabled routed auto auto QSFP-40G-SR4

Eth1/36/3 connected to ARG | disabled routed auto auto QSFP-40G-SR4

Eth1/36/4 connected to ARG | disabled routed auto auto QSFP-40G-SR4

Po10 -- connected routed full 10G --

Po10.3101 -- connected routed full 10G --

Po10.3109 -- connected routed full 10G --

Po18 -- connected trunk full 100G --

Po21 -- connected trunk full 100G --

Po22 -- connected trunk full 100G --

Po25 -- connected trunk full 100G --

Po26 -- connected trunk full 100G --

Lo1 -- connected routed auto auto --

Vlan101 -- connected routed auto auto --

Vlan1025 vPCRF 1 and vPCRF connected routed auto auto --

Vlan1026 Replication for vP connected routed auto auto --

Vlan1031 External Traffic v connected routed auto auto --

Vlan1032 External External connected routed auto auto --

Vlan1033 External Traffic connected routed auto auto --

Vlan1034 External Traffic v connected routed auto auto --

Vlan1035 External Traffic v connected routed auto auto --

Vlan1036 External Traffic v connected routed auto auto --

Vlan1041 External Traffic A connected routed auto auto --

Vlan1042 External Traffic A connected routed auto auto --

Vlan1043 External Traffic A connected routed auto auto --

Vlan2601 Global Interchassi connected routed auto auto --

Vlan2602 NMNET Interchassis connected routed auto auto --

الخطوة 4. تأكد من تشغيل جيران BGP.

AL03-N9236c-POD2-spine1# show ip bgp summary vrf all

BGP summary information for VRF NMNET, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.225.247.201, local AS number 65361

BGP table version is 2, IPv4 Unicast config peers 2, capable peers 1

0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory

BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd

10.0.100.6 4 65361 193834 193833 2 0 0 19w1d 0

10.250.180.185 4 65137 0 0 0 0 0 19w1d Idle

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.0.200.1, local AS number 65361

BGP table version is 161, IPv4 Unicast config peers 2, capable peers 2

18 network entries and 29 paths using 5700 bytes of memory

BGP attribute entries [3/480], BGP AS path entries [1/6]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd

10.0.100.2 4 65361 3868481 3868419 161 0 0 19w1d 12

10.163.140.225 4 65137 3868521 3868365 161 0 0 19w1d 5

AL03-N9236c-POD2-spine1# show ipv6 bgp summary vrf all

الخطوة 5. تأكد من أن الدولة المجاورة لسوق دبي المالي قد انتهت.

AL03-N9236c-POD2-spine1# show bfd neighbors vrf all

OurAddr NeighAddr LD/RD RH/RS Holdown(mult) State Int Vrf

10.163.140.226 10.163.140.225 1090519042/1090519042 Up 107(3) Up Po10.3101 default

AL03-N9236c-POD2-spine1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

إجراء إستبدال المحول

الخطوة 1. قم بتركيب المحول الجديد في الحامل وتوصيل الكبلات بالمحول كما هو موضح. يمكن العثور على خطوات تثبيت المحول في هذا الارتباط: دليل تثبيت الأجهزة للمحول في وضع Nexus 236C NX-OS

الخطوة 2. تحقق من إصدار البرنامج الخاص بالمحول الخلفي Nexus والترقية/الرجوع إلى إصدار البرنامج وفقا للارتباط المحدد: دليل ترقية البرنامج من السلسلة Cisco Nexus 9000 Series NX-OS وترقيته إلى إصدار 7.x

الخطوة 3. قم بنقل النسخ الاحتياطي للتكوين إلى المحول الجديد وانسخ هذا التكوين إلى startup-config.

server-backup$ sftp admin@10.1.1.1

The authenticity of host '10.1.1.1 (10.1.1.1)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.1.1.1' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.1.1.1.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log     20170607_193430_poap_15489_2.log     20170607_193430_poap_15489_init.log  backup-spine-cfg-2                   backup-spine.cfg

backup_run_02152018                  bios_daemon.dbg                      cfg-july25th                         cfg-july25th-spine1                  flash:

flash:cfg-aug8th-ybattina-afterNSO   flash:cfg-jul28th                    home                                 l3-cfg-aug10th                       license_FDO211406K1_16.lic

lost+found                           nxos.7.0.3.I4.4.bin                  nxos.7.0.3.I5.2.bin                  nxos.7.0.3.I7.3.bin                  platform-sdk.cmd

scripts                              spine-config-bkp                     starat                               virtual-instance                     vlan.dat                                                                                                                                                                  100%   33KB  21.7KB/s   00:01

sftp> put backup-spine-cfg-2

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-spine-cfg-2

backup-spine-cfg-2                                                                                                                                      100%   33KB  23.5KB/s   00:01

sftp> bye

AL03-N9236c-POD2-spine1# copy bootflash:///backup-spine-cfg-2 startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

الخطوة 4. أعد تحميل المحول بعد تحميل تكوين النسخ الاحتياطي.

AL03-N9236c-POD2-spine1#reload

فحص محول العمود الفقري المستبدل

بعد أن يكون المحول متاحا للوصول، قم بإجراء فحوصات السلامة من خلال هذه الأوامر على المحول الخلفي للتحقق من توفر المحول المستبدل في الحالة المتوقعة.

AL03-N9236c-POD2-spine1# show port-channel summary

AL03-N9236c-POD2-spine1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N9236c-POD2-spine1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N9236c-POD2-spine1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N9236c-POD2-spine1# show bfd ipv6 neighbor vrf all