المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

سير عمل مذكرة التفاهم

المحول الطرفي في إعداد UltraM

المتطلبات الأساسية

إجراء إستبدال المحول

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لاستبدال محول طرفي معيب (Nexus 93180YC-EX) في إعداد Ultra-M.

ينطبق هذا الإجراء على بيئة OpenStack باستخدام إصدار NewTon حيث لا يقوم ESC بإدارة Cisco Prime Access Registrar (CPAR) وتثبيت CPAR مباشرة على VM الذي تم نشره على OpenStack.

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل مركزي لحزم البيانات المحمولة تم تجميعه مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه لتبسيط عملية نشر شبكات VNF. الخوادم التي تعد جزءا من إعداد Ultra-M متصلة بثلاثة أنواع مختلفة من المحولات :

- المحول Catalyst Switch

- مفتاح طرفي

- مفتاح العمود الفقري

يظهر مخطط الشبكة الخاص بإعداد Ultra-M في الصورة:

ملاحظة: تعد بنية الشبكة تمثيلا فقط، وقد تختلف الاتصالات بين المحولات بشكل طفيف، وهذا يعتمد على الحل الذي تم نشره.

مخصص هذا المستند لأفراد Cisco المطلعين على إعداد Cisco Ultra-M ومحول Nexus.

المختصرات

VNF

وظيفة الشبكة الظاهرية

API

واجهة برمجة التطبيقات

ممسحة

طريقة إجرائية

دي آي

المثيل الموزع

FTP

بروتوكول نقل الملفات

SFTP

بروتوكول نقل الملفات الآمن

BGP

بروتوكول البوابة الحدودية

بي إف دي

اكتشاف إعادة التوجيه ثنائي الإتجاه

سير عمل مذكرة التفاهم

تعرض هذه الصورة سير عمل المستوى العالي لإجراء الاستبدال.

المحول الطرفي في إعداد UltraM

في إعداد UltraM، يعالج المحول الطرفي هذه الشبكة:

- شبكة OpenStack - تعالج المستأجر وواجهة برمجة تطبيقات داخلية وشبكة التخزين وشبكة إدارة التخزين.

- شبكة StarOS VNF - تعالج شبكات DI-Network وشبكات الخدمة.

- شبكة الوصلات - توصيل محولات العمود الفقري.

يحتوي كل حامل في إعداد UltraM على زوج من المحولات الطرفية. يكون للشبكات التي تتم معالجتها بواسطة المحول الطرفي تكرار عبر المحولات الطرفية للحامل بحيث لا تتأثر الشبكات باستبدال محولات طرفية.

المتطلبات الأساسية

الخطوة 1. قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي لملف التكوين من المحول الطرفي من خلال FTP/SFTP قبل المتابعة مع إستبدال المحول.

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [AL03-N93180-POD2-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:dnHSXQ6fyYX5v8DU87oqVkCoA8CSPW7CpT+o2qilNI4.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (ECDSA) to the list of known hosts.

admin@10.10.10.10's password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /root/backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 0% 0 0.0KB/s --:-- ETA /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 8588 8.4KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

الخطوة 2. تحقق من إصدار البرنامج الحالي الذي يتم تشغيله في المحول وأدخل ملاحظة عليه.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

الخطوة 3. تحقق من إستحقاق الترخيص الحالي.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

الخطوة 4. دون الكابلات المادية المتصلة بالمحول وحالة المنفذ.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

الخطوة 5. تحقق من الحالة الحالية لقنوات المنافذ ونظراء BGP وجيران BFD.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

إجراء إستبدال المحول

الخطوة 1. قم بتركيب المحول الجديد في الحامل وتوصيل الكبلات بالمحول كما هو موضح. يمكن العثور على خطوات تثبيت المحول في الارتباط أدناه:

دليل تثبيت الأجهزة لوضع Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS

الخطوة 2. قم بتكوين IP الرقمي لتمكين الوصول إلى المحول من خلال عنوان IP للإدارة للحصول على مزيد من التكوين. توجد خطوات تنفيذ إعدادات IP الأولية في هذا الارتباط:

توصيل المحول بالشبكة

الخطوة 3. تحقق من إصدار البرنامج لمحول Nexus وترقية/الرجوع إلى إصدار البرنامج السابق وفقا للارتباط المحدد:

دليل ترقية برامج Cisco Nexus 9000 Series NX-OS وإسقاطها

الخطوة 4. تحقق من مستوى ترخيص محول Nexus الجديد وتأكد من أنه وفقا لإعدادات الترخيص القديمة.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

الخطوة 5. قم بنقل النسخ الاحتياطي للتكوين إلى المحول الجديد.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

الخطوة 6. أعد تحميل المحول بعد تحميل تكوين النسخ الاحتياطي.

AL03-N93180-POD2-leaf1# reload

الخطوة 7. تحقق من حالة المنفذ وقنوات المنفذ ونظراء BGP وجيران BFD.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all