المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المختصرات

سير عمل مذكرة التفاهم

المحول Catalyst Switch في إعداد UltraM

المتطلبات الأساسية

إجراء إستبدال المحول

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المطلوبة لاستبدال محول مادة حفازة معيب في إعداد Ultra-M.

ينطبق هذا الإجراء على بيئة OpenStack باستخدام إصدار NewTon حيث لا يقوم ESC بإدارة Cisco Prime Access Registrar (CPAR) وتثبيت CPAR مباشرة على VM الذي تم نشره على OpenStack.

معلومات أساسية

Ultra-M هو حل مركزي لحزم البيانات المحمولة تم تجميعه مسبقا والتحقق من صحته افتراضيا تم تصميمه لتبسيط عملية نشر شبكات VNF. الخوادم التي تعد جزءا من إعداد Ultra-M متصلة بثلاثة أنواع مختلفة من المحولات :

- المحول Catalyst Switch

- مفتاح طرفي

- مفتاح العمود الفقري

مخطط الشبكة الخاص بإعداد Ultra-M كما هو موضح في الصورة:

ملاحظة: تعد بنية الشبكة تمثيلا فقط، وقد تختلف الاتصالات بين المحولات بشكل طفيف، وهذا يعتمد على الحل الذي تم نشره.

مخصص هذا المستند لأفراد Cisco الملمين بإعداد Cisco Ultra-M وعمليات محولات Catalyst Switch.

المختصرات

VNF

وظيفة الشبكة الظاهرية

قط

المحول Catalyst Switch

ممسحة

طريقة إجرائية

LAN

شبكة المنطقة المحلية

FTP

بروتوكول نقل الملفات

TFTP

بروتوكول نقل الملفات المبسط

CIMC

عنصر التحكم المتكامل في الإدارة من Cisco

سير عمل مذكرة التفاهم

تعرض هذه الصورة سير عمل المستوى العالي لإجراء الاستبدال.

المحول Catalyst Switch في إعداد UltraM

في إعداد UltraM، يتعامل محول CAT مع هذه الشبكات الثلاث :

- شبكة الإدارة - يربط CIMC ميناء من خوادم UCS ومنفذ إدارة من المحولات Nexus.

- شبكة إمداد OpenStack - توصل الشبكة المحلية LAN1 بمنفذ من جميع خوادم UCS.

- الشبكة الخارجية - تتصل بمحول الخطوة التالية.

يحتوي كل حامل في إعداد UltraM على محول CAT واحد لمعالجة الشبكات الثلاث المذكورة أعلاه للأجهزة الموجودة في الحامل. ونظرا لوجود محول CAT واحد فقط لكل حامل، فلا يوجد تكرار لمحول CAT. أثناء إستبدال محول CAT معيب، تأثرت الشبكات التي تمت معالجتها بواسطة محول CAT. ومع ذلك، لا يتم نقل أي من حركة مرور مستوى الخدمة بواسطة هذه الشبكات ولن يحدث أي تأثير على الخدمة أثناء إجراء الاستبدال.

المتطلبات الأساسية

الخطوة 1. قم بإجراء عملية نسخ إحتياطي لملف التكوين من محول CAT من خلال FTP/TFTP قبل أن يستمر في إستبدال المحول.

AL03-3850-POD2-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [al03-3850-pod2-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

الخطوة 2. تحقق من إصدار البرنامج الحالي، والذي يتم تشغيله في المحول وأدخل ملاحظة عليه.

AL03-3850-POD2-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

الخطوة 3. تحقق من إستحقاق الترخيص الحالي.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

الخطوة 4. دون الكبلات المادية المتصلة بالمحول وكذلك حالة المنفذ.

AL03-3850-POD2-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to tools notconnect 105 auto auto 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 Connected to tools connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

<snip>

إجراء إستبدال المحول

الخطوة 1. قم بتركيب المحول الجديد في الحامل وتوصيل الكبلات بالمحول كما هو موضح. يمكن العثور على خطوات تثبيت المحول في هذا الارتباط:

دليل تثبيت الأجهزة من المحول Catalyst 3850

الخطوة 2. قم بتنفيذ الإعداد السريع لإدخال معلومات IP الأولية. يتيح هذا الإجراء الوصول إلى المحول من خلال عنوان IP للحصول على مزيد من التكوين. يمكن العثور على خطوات تنفيذ الإعداد السريع في الارتباط أدناه:

دليل بدء تشغيل المحول Catalyst 3850

الخطوة 3. فحصت البرمجية صيغة من ال CAT مفتاح ورقية/الرجوع إلى السابق برمجية صيغة طبقا الربط يعطي:

تقنيات ترقية محولات Catalyst 3850 Series وإدارتها واستردادها

الخطوة 4. تحقق من مستوى ترخيص محول CAT الجديد وتأكد من أنه وفقا لإعدادات الترخيص القديمة.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

الخطوة 5. قم بنقل النسخ الاحتياطي للتكوين إلى المحول الجديد.

AL03-3850-POD2-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

الخطوة 6. أعد تحميل المحول بعد تحميل تكوين النسخ الاحتياطي.

AL03-3850-POD2-01#reload

الخطوة 7. ما إن يكون المفتاح فوق، فحصت الميناء وضع وطمأنت هو كالسابق.

AL03-3850-POD2-01#show int status