المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

مصفوفة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند متطلبات الأجهزة والبرامج المدعومة بالإضافة إلى نظام التشغيل (NX-OS) الموصى به من Cisco Nexus Data Broker (NDB) 3.0.0.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى المصفوفة الصالحة ل NDB 2.0.0 حتى 3.0.0 والمقصود منها أن تكون شاملة لجميع أوضاع الأجهزة/البرامج/التكوين المتاحة على NDB اعتبارا من 3.0.0.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يستخدم NDB محولات فئة مركز البيانات لإعادة توجيه حركة المرور استنادا إلى السياسة بدلا من الاعتماد على طرق إعادة التوجيه التقليدية - تحويل عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC). ونتيجة لذلك، يلزم توفر تكوينات محددة من أجل التكوينات المتخصصة التي يتم دفعها أسفل قاعدة بيانات الشبكة (NDB) إلى المحولات للعمل بشكل صحيح. كما أن المحولات المدعومة من قاعدة بيانات الشبكة (NDB) تشتمل على العديد من الأنواع المختلفة من الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيق (ASICs). ولهذا السبب، هناك إصدارات مختلفة موصى بها وإصدارات دنيا للبرامج استنادا إلى التنبيهات والوظائف التي تم حلها.

مصفوفة

محول Nexus

طراز (نماذج)

التنفيذ

النوع

الحد الأدنى

NX-OS الإصدار 1

إصدار NX-OS الموصى به^1

أوبن flow

وكيل

الحد الأدنى ل NDB

الإصدار

الطراز 30xx/31xx^2

أوبن flow

6. 0(2)U6(x)

6.0(2)U6(3)

1.1.5

2.0.0

الطراز 30xx/31xx^2

أوبن flow

7.0(3)I2(2a)

7.0(3)I2(2a)

2-1-0 أو 2-1-3

2.2.0

الطراز 30xx

نخابي

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

الطراز 31xx^2

نخابي

7.0(3)I2(2a)

7.0(3)I2(2a)

غير موجود

2.2.0

3164

أوبن flow

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

3164

نخابي

7.0(3)I2(2a)

7.0(3)I2(2a)

غير موجود

2.2.0

الطراز 32xx

أوبن flow

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I3(1)

2.1.3

3.0.0

الطراز 32xx

نخابي

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I3(1)

غير موجود

3.0.0

35xx

أوبن flow

6.0(2)A6(x)

6.0(2)A6(5a)

1.1.5

2.0.0

35xx

نخابي

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

93xx

أوبن flow

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I4(6)

2-1-0 أو 2-1-3

2.2.0

93xx

نخابي

7.0(3)I3(1)

7.0(3)I4(6)

غير موجود

2.1.0

95xx

أوبن flow

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

غير مدعومة

95xx

نخابي

7.0(3)I1(2)

7.0(3)I2(2a)

غير موجود

2.1.0

1 تنطبق الإصدارات الأدنى / الموصى بها فقط على عمليات تثبيت NDB، وليس إستخدام محول NX-OS العام.

يشير الرقم 2 30xx/31xx إلى جميع محولات Nexus 30xx أو Nexus 31xx، باستثناء Nexus 3164 المدرجة بشكل منفصل.

معلومات ذات صلة

- أدلة تكوين NDB

- أدلة البدء السريع ل NDB

- صفحة تنزيل برنامج NDB

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems