المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات أستكشاف أخطاء الإعداد الأولية ل IOx على موجه Cisco IR800 وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى IR800 مع IOS.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

خطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكن أن تظهر لك مشكلات تتمثل في قيامك بإعداد موجه IR800 جديد بتقنية IOx وتوصيله بمدير الضباب.

يمكنك اتباع عملية خطوة بخطوة للتحقق من المشكلة في IR800، أو إطار عمل إستضافة تطبيقات Cisco (CAF) أو ترجمة عنوان الشبكة (NAT). أستخدم إعادة تشغيل/بدء/إيقاف تشغيل نظام التشغيل Guest-OS 1 لإعادة تشغيل/بدء/إيقاف نظام التشغيل في IOS.

1. التحقق من نوع إصدار نظام التشغيل Guest وحالته (قيد التشغيل أو لا).

iox-ir809-02#sh platform guest-os

Guest OS status:

Installation: Cisco-GOS,version-1.0.0.58

State: RUNNING

أستخدم إعادة تشغيل/بدء/إيقاف تشغيل نظام التشغيل Guest-OS 1 لإعادة تشغيل/بدء/إيقاف نظام التشغيل في IOS.

2. إذا تم تشغيل نظام التشغيل، فتحقق مما إذا كان مضيف ioX يحصل على عنوان IP من IOS.

iox-ir809-02#sh iox host list

Host Name                IPV4 Address        IPV6 Address            IOX Client Version

---------------------------------------------------------------------------------------------------

iox-ir809-02-GOS-1  192.0.2.1               2001:DB8::1                  0.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. إذا حصل مضيف IOx على عنوان IP، فحاول عكس برنامج Telnet إلى OS (Linux VM) للحصول على وصول موجه نظام التشغيل Linux.

IR829-IOT#telnet 192.0.2.1 2070

Trying 192.0.2.1, 2070 ... Open

Poky 9.0 (Yocto Project 1.4 Reference Distro) 1.4.1 IR829-IOT-GOS-1 ttyS0

4. بمجرد الدخول، تحقق ما إذا كان CAF تم تسجيلها بشكل صحيح أم لا.

أ. تحقق مما إذا كان هناك ملخص أحادي أم لا.

root@iox-ir809-02-GOS-1:~# monit summary

Cannot translate 'iox-ir809-02-GOS-1' to FQDN name -- Name or service not known

The Monit daemon 5.14 uptime: 76d 0h 27m

Process 'dmo'                       Running

File 'product_id'                   Accessible

File 'hwid'                         Accessible

File 'svcbr0'                       Accessible

Process 'caf'                       Running

File 'cgroup'                       Not monitored

System 'qemux86-64'                 Running

ب. تحقق مما إذا كان برنامج CAF موجودا أم لا.

root@iox-ir809-02-GOS-1:~# ls /software

apps  backup  caf  downloads  lost+found  tmp

على الموجه الجديد مع الصور الأقدم، يمكنك العثور على مشكلة حيث OS (Linux VM) موجود ولكن لا يحتوي هذا Linux VM على البنية الأساسية ل IOx (CAF).

إن لم يكن هناك CAF بعد ذلك إما أن أنت يستطيع التحديث إلى حزمة صورة جديد أن يربط كل صورة أو يحسن آخر GOS بشكل منفصل.

5. المشكلة المشتركة عند توصيل مدير الضباب (FD) بمضيف IOx بسبب التوجيه أو قائمة التحكم في الوصول (ACL) أو التكوين غير الصحيح (NAT).

أ. تأكد من قدرتك على إختبار اتصال مدير Fog IP من IR8XX IOS ولا توجد قائمة تحكم في الوصول للاتصال الوارد أو الصادر الذي يمكنه حظر اتصال FD.

فحصت إن شكلت NAT يكون لحركة مرور قادم وصادر.

IR829-IOT#sh ip nat translations

Pro Inside global            Inside local                       Outside local               Outside global

tcp 198.51.100.1:8443    192.0.2.1:8443                 198.51.100.3:54285      198.51.100.3:54285

يجب أن ترى FD IP (198.51.100.3) في خارج النطاق المحلي والعالمي من أجل الاتصال الناجح.

بما أن NAT يتم من الداخل إلى الخارج، تأكد من أن له مسار صالح إلى العنوان الخارجي وإلا فإن عملية NAT ستفشل.