المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

إعداد تفضيلات واجهة المستخدم

حجب كلمة المرور

وصول المستخدم

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة لتكوين حجب كلمة المرور للأجهزة التي يديرها مدير الشبكة الميدانية (FND).

المتطلبات الأساسية

تنطبق هذه الميزة فقط بدءا من الإصدار 4.9.1 .

إعداد تفضيلات واجهة المستخدم

عندما يتم توصيل جهاز إلى FND، تكون بيانات اعتماد الجهاز مرئية لجميع المستخدمين الذين لديهم وصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI). يحب مسؤولو الشبكة تقييد هذه الرؤية.

يمكن للمسؤول تحديد إعدادات التفضيلات لتخصيص واجهة المستخدم. يقع خيار التفضيلات في الزاوية العليا اليمنى من واجهة المستخدم.

حجب كلمة المرور

لا يتاح الخيار show device password إلا للمستخدمين الجذر والمستخدم المزود بالأذن: إدارة مسوغات الجهاز. بالنسبة للمستخدمين الآخرين، لا يتوفر هذا الخيار.

بشكل افتراضي، هذا الخيار غير محدد. حدد خانة الاختيار show device password وانقر فوق تطبيق لعرض بيانات اعتماد الجهاز ضمن علامة التبويب تكوين خصائص في صفحة تفاصيل الجهاز.

وصول المستخدم

لدى المستخدمين الأساسيين خيار تغيير تفضيلاتهم.

يمكن للمستخدمين الحاصلين على الإذن، إدارة بيانات اعتماد الجهاز، تغيير التفضيل لتضمين خيار إظهار كلمة مرور الجهاز.

يتم تعطيل تفضيل الحقل، show device password، بشكل افتراضي.

عند تحديد الخيار، إظهار كلمة مرور الجهاز، إما من قبل المستخدم الجذري أو من قبل مستخدم لديه إذن إدارة بيانات اعتماد الجهاز.