المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الإجراء

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية المطالبة بملف تعريف خادم UCS وإنشاؤه ونشره لخادم مستقل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

يمكن القيام بهذا الإجراء للخوادم المستقلة من الفئات M5 و M6 و M7.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يمكن القيام بهذا الإجراء للخوادم المستقلة من الفئات M5 و M6 و M7.

الإجراء

انتقل إلى صفحة الويب Cisco IMC الخاصة بالجهاز الذي يمكن المطالبة به.

موقع الخادم

بعد ذلك، انتقل إلى Admin > موصل الجهاز.

موصل الجهاز

تحقق من إمكانية وصول الخادم إلى سحابة Intersight أو جهاز Intersight.

تحت الإعدادات، قم بتعديل تكوين الوكيل ومدير الشهادات.

إعدادات الجهاز

تكوين الوكيل

بمجرد نجاح الاتصال ببوابة Cisco Intersight، يمكنك المطالبة بالجهاز. للقيام بذلك، انسخ كل من معرف الجهاز ورمز المطالبة ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Intersight الخاص بك.

معرف الجهاز ورمز المطالبة

في بوابة Intersight، انتقل إلى Admin > Target.

انقر فوق المطالبة بهدف جديد.

المطالبة بهدف جديد

تحت حساب/بناء، حدد خادم Cisco UCS (مستقل) وانقر فوق بدء.

خادم Cisco UCS

في صفحة عام، قم بلصق كل من معرف الجهاز ورمز المطالبة.

إذا قمت بتحديد مجموعة الموارد، يمكنك تحديد المؤسسات التي تريد إضافة الجهاز إليها. هذا ليس إلزاميا.

بشكل افتراضي، مجموعة الموارد = الكل.

انقر فوق مطالبة.

صفحة عامة

إذا نجحت، يمكنك رؤية الجهاز تحت الأهداف.

كافة الأهداف

الآن بعد أن تم إضافة الخادم بشكل صحيح إلى Intersight، يمكنك إنشاء ملف تعريف خادم UCS.

انقر على تكوين > توصيفات ثم توصيفات خادم UCS.

ملفات تعريف خادم UCS

انقر على إنشاء ملف تعريف خادم UCS.

إنشاء ملف تعريف خادم UCS

قم بتسمية ملف تعريف الخادم وحدد الخادم المستقل على النظام الأساسي الهدف، ثم انقر على التالي.

تعيين خادم مستقل

في شاشة تعيين الخادم، حدد الخادم المستقل وانقر فوق التالي.

شاشة تعيين الخادم

في الخطوات الخمس التالية، قم بتعيين نهج الخادم بناء على متطلباتك. انقر فوق الملخص والنشر للانتهاء.

نشر ملخصات الخادم

يمكن أن يقوم Intersight بالتحقق من صحة التكوين، وإذا كان صحيحا، فتحقق من الحالة.

ملفات التخصيص النهائية

يمكنك الآن إدارة خادم UCS المستقل من Intersight.