المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل الميناء نوع من القارن بيني (FI) على Intersight Managed Mode (IMM).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بمعرفة الموضوعات التالية:

- المعرفة العامة لوضع Intersight Managed (IMM)

- أساسيات Cisco Intersight.

- أنواع المنافذ وتكوينها.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الارتباطات النسيجية Cisco UCS 6454

- برنامج Cisco Intersight Software-a-service (SAAs)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

Intersight Managed Mode (IMM) لتكوين تكوين المنفذ أو "دور المنفذ" على سبيل المثال Server أو وصلة الشبكة، يجب عليك إنشاء سياسات وتعيينها إلى ملف تعريف مجال.

التكوين

الخطوة 1. قم بإنشاء سياسة منفذ.

انتقل إلى تكوين —> نهج —> إنشاء نهج.

إنشاء طريقة عرض النهج

حدد مجال UCS والمنفذ.

انقر على بدء.

تحديد طريقة عرض نوع السياسة

قم بتعيين قيم النهج. المؤسسة، والاسم، والمحول طراز.

في هذا المثال، القيم التي تم تكوينها هي:

-افتراضي المؤسسة

-Name MyPortPolicy

-طراز المحول UCS-Fi-6454

انقر فوق التالي.

عرض تفاصيل السياسة

الآن، لديك الخيار لتكوين المنافذ الموحدة" على هيئة FC أو إيثرنت. يمكن تكوين المنافذ الموجودة على اليسار (أزرق) على أنها قناة ليفية وعلى اليمين (أرجواني) يمكن تكوينها على هيئة إيثرنت.

عرض المنافذ الموحدة

ملاحظة: إذا قمت بتغيير المنافذ الموحدة على وحدة نمطية ثابتة، على سبيل المثال، في 6454، يمكن أن يتطلب إعادة تمهيد عند نشر ملف التعريف في الخطوات اللاحقة.

لديك الخيار لتكوين كبلات الإيقاف المؤقت". في FI 6454 يذهب المخرج ميناء من 49 إلى 54.

طريقة عرض كبلات Breakout

في جزء أدوار المنافذ، يتم تعيين تكوين المنفذ.

للبدء، حدد المنفذ الذي تريد تكوينه وانقر على تكوين.

طريقة عرض أدوار المنافذ

في يشكل، ثبتت النوع، سرعة، وشبكة سياسة للميناء.

انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.

تكوين تفاصيل المنافذ

التحقق من صحة التكوين:

التحقق من صحة التكوين

طقطقة حفظ.

ملاحظة: يمكنك أيضا تطبيق التكوين على منافذ متعددة في نفس الوقت.

حدد المنفذ الذي تريد تكوينه وانقر فوق تكوين.

تكوين المنافذ

في تكوين، قم بتعيين النوع والسرعة وسياسات الشبكة للمنافذ.

تفاصيل المنفذ

تحقق من صحة التكوين التالي.

انقر فوق حفظ التكوين وحفظه.

التحقق من صحة التكوين

تحقق من صحة التكوين كما هو موضح في هذه الأمثلة.

يظهر النهج الآن ضمن لوحة السياسات:

لوحة السياسات

الخطوة 2. الآن بعد أن قمت بإنشاء النهج، يجب تطبيقه على ملف تعريف المجال.

انتقل إلى ملفات التعريف —> ملفات تعريف مجالات UCS —> "اسم ملف تعريف المجال".

في هذا المثال، يتم إستخدام ملف تعريف مجال IMM.

جزء ملف تعريف المجال

انتقل إلى تكوين المنافذ للاطلاع على الخيار تحديد النهج.

انقر فوق تحديد النهج وحدد النهج:

تحديد جزء النهج

في هذا المثال، يتم تحديد النهج الذي تم إنشاؤه قبل MyPortPolicy".

تم تحديد النهج

التحقق من صحة التكوين:

التحقق من صحة التكوين

الخطوة 3. قم بنشر ملف تعريف المجال. في جزء الملخص انقر في النشر.

نشر التغييرات

يتم نشر التكوين ويتم تكوين المنافذ على التحديدات الخاصة بك.